目標:

在網路交換機上，系統時間可以由使用者手動設定，可以從SNTP伺服器動態設定，也可以從運行與Cisco關聯的GUI介面的PC同步。如果選擇了SNTP伺服器，則與伺服器建立通訊時，手動時間設定將被覆蓋。SNTP Authentication頁允許配置連線到SNTP伺服器時使用的金鑰。身份驗證金鑰是在SNTP伺服器上以單獨的進程建立的，該進程取決於您使用的SNTP伺服器的型別。

本文的目的是展示如何在SG200、SG300和SG500系列交換機上為SNTP網路時間同步啟用SNTP身份驗證。

注意：要啟用SNTP身份驗證，必須已選擇SNTP模式。如需進一步的協助，請參閱從200、300和500系列託管交換機上的SNTP伺服器動態設定系統時間。

適用裝置:

·思科小型企業200系列託管交換器

·思科小型企業300系列託管交換器

·思科小型企業500系列託管交換器

軟體版本：

•1.3.0.59

設定系統時間：

步驟 1.登入到Web配置實用程式。預設使用者名稱為「cisco」，而預設密碼為「cisco」。

步驟 2.導航到Administration > Time Settings > SNTP Authentication。將開啟SNTP Authentication頁面：

步驟 3.選中SNTP Authentication旁邊的Enable覈取方塊。

步驟 4.按一下「Apply」。

步驟 5.選擇Add以新增新的SNTP身份驗證金鑰。

Add SNTP Authentication視窗開啟：

步驟 6.在Authentication Key ID欄位中輸入標識號。

步驟 7.選擇Authentication Key所需的單選按鈕，並在提供的欄位中輸入金鑰名稱。

選項如下：

— 使用者定義（加密） — 在客戶端和伺服器之間提供加密

— 使用者定義（明文） — 客戶端和伺服器之間不加密。

步驟8.（可選）如果希望裝置僅使用此身份驗證金鑰從SNTP伺服器接收同步資訊，請選中Enable覈取方塊。

步驟 9.按一下「Apply」以儲存設定。