目標

CPU利用率是一種診斷工具，用於檢查CPU的使用率。過多的CPU使用會導致交換機的響應時間變慢。

本檔案將說明如何在200/300系列託管交換器上使用CPU使用率。

適用裝置

- SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

- v1.3.0.62

啟用和顯示CPU利用率

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > Diagnostics > CPU Utilization。將開啟「CPU Utilization」頁：

步驟 2.選中CPU Utilization欄位中的Enable覈取方塊以編輯CPU利用率資訊。

步驟 3.按一下Refresh Rate欄位中的單選按鈕。刷新率是刷新CPU統計資訊之前經過的時間（秒）。將為每個時間間隔建立一個新示例。

註：「CPU Input Rate」欄位顯示每秒向CPU輸入幀的速率。

步驟 4.按一下Apply以應用新的刷新率，並開始對CPU利用率進行取樣。CPU使用率顯示在圖表中，其中Y軸是使用率百分比，X軸是抽樣數。