目標

User Accounts頁面用於在交換機上配置多個使用者帳戶。這樣可讓多個使用者同時存取交換器的GUI。

本文說明如何在200/300系列託管交換器上新增使用者帳戶、編輯使用者密碼和刪除使用者帳戶。

適用裝置

- SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

- 1.3.0.62

使用者帳戶配置

步驟 1.登入到Web配置實用程式並選擇管理>使用者帳戶。將開啟使用者帳戶頁：

步驟 2.選中Password Recovery Service的Enable框，然後按一下Apply。

以下選項可用。

- 新增 — 新增使用者帳戶。

- 編輯 — 編輯使用者帳戶的密碼。

- 刪除 — 刪除使用者帳戶。

新增使用者帳戶

步驟 1.按一下Add以建立新的使用者帳戶。此時會顯示Add User Account視窗。

步驟 2.在User Name欄位中輸入使用者名稱。

步驟 3.在「密碼」欄位中輸入使用者名稱密碼。密碼由字母數字字元組成。

步驟 4.在「確認密碼」欄位中重新輸入密碼。

密碼強度表顯示輸入密碼的安全強度。

步驟 5.在User Level欄位中，根據需要提供給使用者的訪問級別按一下相應的單選按鈕。

- 只讀CLI訪問 — 使用者可以訪問命令列介面(CLI)命令。使用者無法訪問GUI且無法更改裝置配置。

- 讀取/受限訪問 — 使用者無法訪問GUI並有權訪問某些可以更改裝置配置的CLI命令。

- 讀/寫訪問管理 — 使用者可以訪問GUI並有權配置裝置。

註：有關密碼強度計的詳細說明，請參閱300系列託管交換機上的密碼強度(Password Strength on 300 Series Managed Switches)。

步驟 6.按一下「Apply」。使用者帳戶已建立。

編輯使用者密碼

步驟 1.選中要編輯的使用者名稱的覈取方塊。

步驟 2.按一下Edit以編輯使用者的密碼。出現「Edit User Account」視窗。

步驟3.（可選）從User Name下拉選單中，選擇要編輯的使用者名稱。

步驟 4.在「密碼」欄位中輸入指定使用者名稱的新密碼。

步驟 5.在「確認密碼」欄位中重新輸入密碼。

步驟 6. 在User Level欄位中，根據需要提供給使用者的訪問級別按一下相應的單選按鈕。

- 只讀CLI訪問 — 使用者可以訪問命令列介面(CLI)命令。使用者無法訪問GUI且無法更改裝置配置。

- 讀取/受限訪問 — 使用者無法訪問GUI並有權訪問某些可以更改裝置配置的CLI命令。

- 讀/寫訪問管理 — 使用者可以訪問GUI並有權配置裝置。

密碼強度表顯示輸入密碼的安全強度。

註：有關密碼強度計的詳細說明，請參閱300系列託管交換機上的密碼強度(Password Strength on 300 Series Managed Switches)。

步驟 7.按一下「Apply」。

刪除使用者帳戶

步驟 1.選中要刪除的使用者帳戶的覈取方塊。

步驟 2.按一下Delete以刪除使用者帳戶。