目標

韌體是控制交換機操作和功能的程式。升級的韌體可提供增強的安全性、新功能、錯誤修復和效能升級。

本文的目的是顯示如何使用Web介面上傳程式(HTTP/HTTPS)升級200和300系列託管交換器上的韌體。

適用裝置

- SF/SG 200系列託管交換器

- SF/SG 300系列託管交換器

軟體下載URL

- 200系列託管交換器

- 300系列託管交換器

注意：確保下載最新的韌體版本。

升級/備份韌體/語言

安裝韌體/語言檔案

步驟 1.登入到Web配置實用程式並選擇管理>檔案管理>升級/備份韌體/語言。Upgrade/Backup Firmware/Language 頁面開啟：

步驟 2.在「Transfer Method」欄位中按一下「via HTTP/HTTPS」單選按鈕。

步驟 3.按一下Save Action欄位中的Upgrade單選按鈕。

注意：僅允許通過使用TFTP傳輸方法執行備份操作。

步驟 4.在File Type欄位中，點選與要升級的所需檔案型別對應的單選按鈕。

可用選項定義如下：

- 韌體映像 — 將升級韌體。韌體是控制交換機操作和功能的程式。韌體也稱為映像。

- 語言檔案 — 要升級語言檔案。語言檔案是允許視窗以所選語言顯示的字典。

步驟 5.輸入檔案路徑或按一下瀏覽……然後開啟韌體/語言檔案。

步驟 6.按一下「Apply」。出現警告視窗。

步驟 7.按一下「OK」（確定）。進度條顯示幾分鐘。

步驟 8.幾分鐘後，進度條消失。系統將顯示傳輸中的統計資訊和任何錯誤。如果傳輸成功，請按一下完成。

選擇活動韌體

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇管理>檔案>管理>活動映像。將開啟Active Image頁面：

步驟 2.從Active Image After Reboot下拉選單中選擇所需的韌體版本。

步驟 3.按一下「Apply」，選擇交換機重新啟動時要使用的韌體。

重新啟動交換器

要應用升級的韌體版本，必須重新啟動交換機。如果更新的檔案只是一個語言檔案，則無需重新啟動交換機。

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > Reboot。Reboot 頁面隨即開啟：

步驟2.（可選）勾選Clear Startup Configuration File覈取方塊，以在交換器重新開機後刪除啟動組態。啟用此選項後，交換器實際上會執行出廠預設重設，因為重新啟動時會刪除執行組態和啟動組態。

步驟 3.按一下「Reboot」。交換器重新開機並套用更新的韌體。