目標

Telnet是一種網路協定，允許通過Internet或LAN通過命令列介面控制裝置。  啟用Telnet後，管理員可以使用Telnet客戶端應用程式配置交換機。但是，由於Telnet消息不加密，因此建議使用SSH服務。

本文說明如何在SF/SG 300和SF/SG 500系列託管交換器上啟用Telnet服務。

適用裝置

· SF/SG 300系列託管交換器

· SF/SG 500系列託管交換器

軟體版本

· v1.4.1.3

啟用Telnet服務

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇安全> TCP/UDP服務。將開啟TCP/UDP Services頁面：

步驟2.選中Telnet Service覈取方塊中的Enable，以通過使用Telnet訪問交換機。

步驟3.按一下Apply以立即啟用Telnet服務。

附註：對於Windows作業系統，只有通過作業系統啟用telnet命令後CMD才可用。如需詳細資訊，請參閱Windows Telnet:常見問題頁面。

步驟4.要通過Telnet訪問交換機，請開啟命令提示符並輸入telnet n.n.n.n。輸入用於訪問圖形使用者介面的相同使用者名稱和密碼。

附註：n.n.n.n表示交換機的IP地址。交換機的預設IP地址為192.168.1.254。