目標

Ping是一個實用程式，用於測試是否可以到達遠端主機，並測量從交換機傳送到另一台裝置的資料包的總行程時間。Ping在排除網路連線性或頻寬故障時非常有用。本文介紹如何在Sx500系列堆疊式交換機上執行ping測試。

適用裝置

- Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

- 1.3.0.62

Sx500系列託管交換機上的Ping測試

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Administration > Ping。Ping頁面隨即開啟：

步驟2.在Host Definition欄位中，按一下是按IP地址還是按名稱指定主機裝置。如果按一下了By名稱，請跳至步驟6。

- 按名稱 — 如果要指定要ping的主機名，請按一下此單選按鈕。

- 按IP地址 — 如果要指定要ping的IP地址，請按一下此單選按鈕。

步驟3.在IP Version欄位中，根據主機IP地址型別（IPv4或IPv6），點選Version 4單選按鈕或Version 6單選按鈕。 如果在此欄位中按一下了版本4，請跳至步驟7。

步驟4.從IP Version欄位按一下所需的IP版本。如果在步驟3中選擇了IPv6，請按一下其中一個「IPv6地址型別」單選按鈕。

- 本地鏈路 — IPv6地址標識單個網路鏈路上的主機。鏈路本地地址不可路由，只能用於本地網路上的通訊。

- 全域性 — IPv6地址是全域性單播IPv6型別，可從其他網路檢視和訪問。

步驟5.如果為IPv6地址型別選擇Link Local，請從Link Local Interface下拉選單中選擇接收該地址的介面。您可能會在清單中看到所有可用介面的字首。預設字首是FE80，這是一個不可路由的本地介面。

步驟6.在「主機IP地址/名稱」欄位中，輸入要在步驟2中選擇按IP地址時被ping裝置的IP地址，或者輸入在步驟2中選擇按名稱時裝置的主機名。

步驟7.在Ping間隔欄位中，選擇系統在ping資料包之間等待的時間長度。按一下Use Default以選擇預設值，即2000毫秒。否則，請按一下使用者定義並輸入所需的長度，該長度必須限制在0到65535毫秒內。

步驟8.在Ping次數欄位中，選擇執行ping操作的次數。按一下使用預設值以選擇預設值4。否則，按一下使用者定義並輸入所需的數字，該值必須限制在0到65535之間。

步驟9.按一下啟用Ping以對主機執行ping。

結果顯示在Ping計數器和狀態區域中：

- 傳送的資料包數 — 表示傳送到主機的資料包總數或ping數。

- Number of Received Packets — 表示主機接收的資料包總數。

- Packets Lost — 表示資料包丟失百分比或接收資料包與傳送資料包的比率。

- 最小往返時間 — 表示一個幀往返所花費的最少時間（來回往返）。

- 最大往返時間 — 表示一個幀往返所花費的最大時間（來回往返）。

- 平均來回時間 — 表示所有幀來回所用的平均時間。

- 狀態 — 表示ping是否成功。如果主機甚至沒有收到一個資料包，則視為失敗。