目標

簡單網路管理協定(SNMP)是一種應用層協定，允許SNMP管理器通過交換SNMP消息來控制SNMP代理。SNMP有助於查詢和解決網路問題、管理網路效能和規劃網路增長。SNMPv3是SNMP的高級版本，可提供更多安全標準和隱私。引擎ID僅由SNMPv3實體或代理用於唯一標識它們。本文說明如何在SX500系列堆疊式交換器上設定SNMP引擎ID。

附註：要新增SNMP使用者，請參閱在Sx500堆疊式交換機上配置SNMP使用者文章。

適用裝置

- Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

- 1.3.0.62

SNMP引擎ID的配置

本地引擎ID配置

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇SNMP > Engine ID。此時將打開Engine ID頁面：

附註：本地引擎ID由SNMP引擎的唯一識別符號定義，通常用於標識，但不用於定址。本地裝置引擎ID指示配置SNMP。更改引擎ID後，所有配置的SNMP使用者和SNMP組都會被清除。

步驟2.在Local Engine ID欄位中，按一下一個所需的單選按鈕，通過此按鈕可以建立本地引擎ID:

- 使用預設值 — 使用裝置生成的引擎ID並基於交換機的MAC地址，定義如下：

— 前4個八位元 — 第一個位元等於1，其餘位元是Internet編號指派機構(IANA)企業編號。

— 第五個二進位制八位數 — 該值設定為3表示後面的MAC地址。

— 最後6個八位元 — 這僅僅是屬於交換器的MAC位址。

- 無 — 此選項將指示不使用引擎ID。

- 使用者定義 — 這允許使用者輸入本地裝置引擎ID。

步驟3.如果您在步驟2中選擇了「自定義」，請在引擎旁邊的欄位中輸入所需的引擎ID。引擎ID必須是範圍為10到64的十六進位制字串。必須至少包含20個十六進位制字元。

步驟4.按一下Apply 以儲存設定。

步驟5.按一下OK以確認資料庫清除。

遠端引擎ID配置

使用者連線到本地交換機之外的其他SNMP實體。定義遠端引擎ID，遠端裝置接收通知消息，但無法請求資訊。

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇SNMP > Engine ID。此時將打開Engine ID頁面：

步驟2.在Remote Engine ID表中，按一下Add以新增要用您自己的SNMP引擎ID對映的遠端引擎ID。下表將顯示所有新增的遠端引擎ID和IP地址，您的引擎可以對這些地址進行對話或傳送消息。出現一個新視窗。

步驟3.在Server Definition欄位中，選擇是按遠端引擎的IP地址還是按名稱指定遠端引擎：

- 按名稱 — 指定網站名稱或域名。

- 按IP地址 — 指定網站IP地址(示例：192.168.1.200）。

步驟4.如果您在步驟3中按一下By IP Address，請根據遠端IP地址型別（IPv4或IPv6）按一下Version 4或Version 6。

步驟5.如果在步驟4中選擇了IPv6，請按一下其中一個「IPv6地址型別」單選按鈕。

- 本地鏈路 — IPv6地址標識單個網路鏈路上的每台主機。鏈路本地地址不可路由，只能用於本地網路上的通訊。

- 全域性 — IPv6地址是全域性單播IPv6型別，可從其他網路檢視和訪問。

步驟6.如果在步驟9為IPv6地址型別選擇了Link Local，請從下拉選單中選擇介面。您可能會在清單中看到所有可用介面的字首。可以在IPv6介面下配置介面。有關詳細說明，請參閱Sx500系列堆疊式交換機上的IPv6介面配置一文。

步驟7.對於在第3步點選的選項，在Server IP Address/Name欄位中輸入伺服器的IP地址或域名。

步驟8.在引擎ID欄位中，輸入與您在步驟7中輸入的相應IP地址/域名關聯的遠端引擎ID。

步驟9.按一下Apply。

編輯SNMP引擎ID

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇SNMP > Engine ID。此時將打開Engine ID頁面：

步驟2.選中所需的覈取方塊，然後按一下Edit編輯SNMP引擎ID。出現一個新視窗。

步驟3.（可選）從IP Address下拉選單中選擇IP地址，需要編輯其引擎ID。

步驟4.在引擎ID欄位中輸入所需的引擎ID。

步驟5.按一下Apply 以儲存變更。

注意：編輯現有對映時，無法更改伺服器定義或IP版本。您需要為此類更改建立一個新的。

刪除SNMP引擎ID

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇SNMP > Engine ID。此時將打開Engine ID頁面：

.

步驟2.如果需要從Remote Engine ID（遠端引擎ID）表中刪除SNMP對映，請選中相應的覈取方塊，然後按一下Delete（刪除）。