目標

Sx500系列堆疊式交換機允許您儲存多個韌體映像。其中一個映像被標識為活動映像，其他映像被標識為非活動映像。如果升級了交換機的韌體，則會將新映像新增到映像目錄中。但是，在新映像的狀態更改為活動映像之前，交換機將使用當前活動映像（舊版本）。本文說明如何在Sx500系列堆疊式交換機上選擇活動映像。

附註：對於堆疊式交換器，會針對每個堆疊單元指出作用中映像。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

•1.3.0.62

活動影象的選擇

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇管理>檔案管理>活動映像。將開啟Active Image頁面：

附註：Active Image Version Number欄位顯示裝置使用的韌體的當前活動版本。

步驟2.從Active Image Version Number After Reboot下拉選單中選擇要使用的最新韌體。

附註：安裝新的韌體升級時，會自動附加韌體映像。有關如何升級韌體的詳細資訊，請參閱通過Sx500系列堆疊式交換機上的HTTP/HTTPS升級韌體一文。

步驟3.按一下Apply。