目標

位址解析通訊協定(ARP)是一種電信通訊協定，用於將網路層位址解析為連結層位址。交換機維護其直連子網中所有裝置的ARP表。每當交換機需要向本地裝置傳送資料包或路由資料包時，它首先搜尋ARP表以獲取裝置的MAC地址。ARP對於故障排除也非常有用。

ARP配置需要完成以下操作：

1.選擇ARP配置是否需要在第2層模式或第3層模式下工作。如需變更此組態，請參閱Sx500系列堆疊式交換器上的堆疊設定一文。

2.建立VLAN;這僅在交換器處於第3層模式時完成，因為當交換器處於第2層模式時，它只會在預設建立的管理VLAN中執行。可以在Sx500系列堆疊式交換機上的VLAN建立一文中找到此配置。

3.建立IPv4介面，該介面僅在交換機處於第3層模式時建立，可以在IP Configuration > Management and IP Interface > IPv4 Interface下配置。

4.配置ARP，這將在本文中介紹。

如果交換器處於第3層模式，則還可以設定代理ARP。代理ARP是一種方法，指定網路上的裝置通過它來回覆對某個網路地址的ARP查詢，該網路地址並不在該網路上。代理ARP知道傳入流量的目的地並提供自己的MAC地址以響應ARP請求。本文還介紹了如何在交換機上啟用ARP代理。一旦在此頁面中啟用ARP代理，就會在所有介面上啟用它。

本文說明在第2層和第3層模式下配置ARP的步驟。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

•1.3.0.62

基本ARP配置

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇IP Configuration > ARP（第2層或第3層）。 ARP頁面隨即開啟：

步驟2.在ARP Entry Age Out欄位中輸入動態地址在ARP表中可以保留的秒數。動態地址在表中的時間超過ARP條目老化超時時間後過期。當動態地址過期時，將從表中將其刪除，並且僅當再次獲知該地址時，才會將其新增回表中。第2層模式的預設值為300，第3層模式的預設值為60000。

步驟3.在Clear ARP Table Entries欄位中，點選與要從系統中清除的ARP條目型別對應的單選按鈕。

·全部 — 立即刪除所有靜態地址和動態地址。

·動態 — 立即刪除所有動態地址。動態地址會從交換機獲取的ARP應答中新增，這樣在配置的時間過後就會過期。

·靜態 — 立即刪除所有靜態地址。靜態地址是手動配置的，因此不會隨著時間而老化。

·正常過期時間 — 根據配置的ARP條目過期時間刪除動態地址。

步驟4.按一下Apply以儲存設定。

第2層模式中的ARP配置

將條目新增到ARP表

附註：在此過程之前，您可能必須參閱基本ARP配置。

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇IP Configuration > ARP。ARP頁面隨即開啟：

ARP表顯示以下欄位。

·介面 — IP裝置所在直連IP子網的IPv4介面。

· IP地址 — IP裝置的IP地址。

· MAC地址 — IP裝置的MAC地址。

·狀態 — 輸入條目是手動輸入還是動態獲取。

步驟2.按一下Add。出現Add ARP Entry視窗。

IP Version欄位顯示主機支援的IP地址格式。僅支援IPv4。

附註：Interface欄位顯示交換機上的IPv4介面。在第2層模式下，只有一個直接連線的IP子網始終位於管理VLAN中。ARP表中的所有靜態和動態地址都位於管理VLAN中。

步驟3.在IP Address欄位中輸入本地裝置的IP地址。

步驟4.在MAC Address欄位中輸入本地裝置的MAC地址。

步驟5.按一下Apply，這將導致ARP專案寫入執行組態檔。

編輯ARP條目

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇IP Configuration > ARP。ARP頁面隨即開啟：

步驟2.檢查所需的專案，然後按一下Edit。編輯ARP表頁開啟：

步驟3.編輯所需欄位。有關欄位的說明，請參見本文的向ARP表新增條目部分中的步驟1至4。欄位的狀態可以更改為「靜態」或「動態」。

步驟4.按一下Apply。設定已應用。

刪除ARP條目

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇IP Configuration > ARP。ARP頁面隨即開啟：

步驟2.檢查所需條目，然後按一下Delete。介面即被刪除。

第3層模式中的ARP配置

將條目新增到ARP表

附註：在此過程之前，您可能必須參閱基本ARP配置。

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇IP Configuration > ARP。ARP頁面隨即開啟：

ARP表顯示以下欄位。

·介面 — IP裝置所在直連IP子網的IPv4介面。

· IP地址 — IP裝置的IP地址。

· MAC地址 — IP裝置的MAC地址。

·狀態 — 輸入條目是手動輸入還是動態獲取。

步驟2.第3層模式具有過濾器欄位。從Filter欄位的下拉選單中選擇介面型別，然後按一下Go。

步驟3.按一下Add。出現Add ARP Entry視窗。

IP Version欄位顯示主機支援的IP地址格式。僅支援IPv4。

步驟4.對於第3層模式，可以在埠、LAG或VLAN中配置IPv4介面。從已配置的IPv4地址清單中選擇所需的IPv4介面。

附註：在上圖中，無法選擇Port和LAG，因為它們未配置IPv4地址。有關LAG配置，請參閱Link Aggregation Group(LAG)Management and Settings on Sx500 Series Stackable Switches一文，並為IPv4地址分配埠。

步驟5.在「IP地址」欄位中輸入本地裝置的IP地址。

步驟6.在MAC Address欄位中輸入本地裝置的MAC地址。

步驟7.按一下Apply，這將導致ARP專案寫入執行組態檔。

編輯ARP條目

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇IP Configuration > ARP（第2層或第3層）。 ARP頁面隨即開啟：

步驟2.檢查所需的專案，然後按一下Edit。編輯ARP表頁開啟：

步驟3.編輯所需欄位。有關欄位的說明，請參見本文的向ARP表新增條目部分中的步驟1到6。狀態可以更改為「靜態」或「動態」。

附註：在上圖中，無法選擇Port和LAG，因為它們未配置IPv4地址。有關LAG配置，請參閱Link Aggregation Group(LAG)Management and Settings on Sx500 Series Stackable Switches一文，並為IPv4地址分配埠。

步驟4.按一下Apply。設定已應用。

刪除ARP配置

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇IP Configuration > ARP。ARP頁面隨即開啟：

步驟2.檢查所需條目，然後按一下Delete。條目將被刪除。

第3層模式中的ARP代理配置

步驟1.登入到Web配置實用程式以選擇IP Configuration > ARP Proxy（第3層）。 ARP Proxy頁面隨即開啟：

步驟2.在ARP Proxy欄位中勾選Enable，使交換器能夠使用交換器的MAC位址對遠端節點回覆ARP要求。

步驟3.按一下Apply。設定已應用。