目標

Bandwidth頁面允許網路管理員定義輸入速率限制和輸出整形速率。這些值確定系統可以傳送和接收多少流量。輸入速率限制是每秒可從輸入介面接收的位數。超出此限制的額外頻寬將被丟棄。輸入流量是指源自網路外部並流入網路的流量。輸出流量是源自網路內部並流出網路的網路流量。

本文說明如何在Sx500系列堆疊式交換器上設定每個介面的頻寬限制。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

· v1.2.7.76

介面上的頻寬組態

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Quality of Service > General > Bandwidth。Bandwidth頁面隨即開啟：

步驟2.從Filter欄位的Interface Type下拉選單中選擇介面型別，然後按一下Go。

步驟3.按一下所需介面旁的單選按鈕，然後按一下Edit。將開啟「編輯」視窗

步驟4.（可選）點選Unit/Slot and Port或LAG的單選按鈕，然後從下拉選單中選擇介面。

步驟5.（可選）若要啟用輸入限制，請選中Ingress Rate Limit覈取方塊。這是用來限制特定連線埠上的輸入（傳入）流量。

註：如果您不想配置入口速率限制，請跳至步驟7。

步驟6.在Ingress Rate Limit欄位中輸入介面允許的最大頻寬量。這是特定連線埠的輸入流量的最大頻寬。

註：當介面型別為LAG時，不會顯示「入口速率限制」欄位。

步驟7.（可選）要在介面上啟用出口整形，請選中「出口整形速率」覈取方塊。當目標期望資料流流暢而非資料突發不規則時，出口整形非常有用。

註：如果您不想配置出口速率限制，請跳至步驟10。

步驟8.在Committed Information Rate(CIR)欄位中輸入出口介面允許的最大頻寬。這是Internet服務提供商(ISP)提供的允許頻寬。

步驟9.在Committed Burst Size欄位中輸入出口介面允許的最大資料突發大小（以位元組為單位）。

注意：即使頻寬增加到超過允許的限制，也可以傳送此數量。這是允許超過CIR的速率。

步驟10.按一下Apply。頻寬配置已應用。

步驟11。（可選）按一下所需介面/埠旁的單選按鈕，然後按一下Copy Settings。出現「Copy Settings（複製設定）」視窗。

步驟12。（可選）在所提供的欄位中輸入需要將配置複製到的介面。

步驟13.按一下Apply以套用設定。