目標

TCP擁塞迴避技術包括加法增加或乘法減少和緩慢啟動方案，可避免網路中的擁塞。建立TCP會話時，很可能導致TCP端點之間的網路擁塞，從而導致傳輸的資料段丟失。流量控制不能解決擁塞問題，為了解決這些問題，引入了一系列擁塞避免演算法。這些演算法使TCP能夠更好地確定重要資料包的優先順序，從而避免擁塞。

本文檔的目的是說明如何在Sx500系列可堆疊交換機上啟用TCP擁塞避免。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

•1.3.0.62

啟用TCP擁塞避免

步驟 1.登入到Web配置實用程式，並選擇Quality of Service > General > TCP Congestion Avoidance。螢幕上會打開TCP Congestion Avoidation頁：

步驟 2.選中Enable以啟用TCP擁塞避免。

步驟 3.按一下「Apply」。TCP擁塞迴避會寫入執行組態檔。