目標

服務品質(QoS)用於確保平滑的網路流量和高優先順序流量得到優先處理。流量分類由訪問控制清單(ACL)完成，只有符合ACL標準的流量才需要進行QoS分類。

QoS基本模式允許將網路中的特定域定義為受信任。在該域中，資料包在第2層標有VLAN優先順序標籤(VPT)802.1p值，在第3層標有IPv4的差分服務代碼點(DSCP)值或IPv6的流量類(TC)值。此域中的節點使用這些欄位將資料包分配給特定的輸出隊列。建議您在傳入資料包中的CoS/802.1p和/或DSCP值不可信的埠上禁用信任模式。否則，網路效能可能會受到負面影響。本文說明如何在Sx500系列堆疊式交換機上設定QoS基本模式的全域性設定。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

•1.3.0.62

在QoS基本模式下設定全域性設定

步驟1.登入到Web配置實用程式以選擇服務品質> QoS基本模式>全域性設定。將開啟Global Settings頁面：

步驟2.在Trust Mode欄位中，按一下以下值中定義的一個值：

附註：如果資料包CoS級別和DSCP標籤對映到單獨的隊列，則信任模式確定將資料包分配到的隊列。此外，僅當按一下最後兩個選項之一時，才會顯示Override Ingress DSCP欄位。

· CoS/802.1p — 如果希望根據VLAN標籤中的VLAN優先順序標籤(VPT)欄位或每個埠的預設CoS/802.1p值（如果傳入資料包上沒有VLAN標籤），將流量對映到隊列，請按一下此選項。有關將DSCP對映到隊列的詳細資訊，請參閱標題為CoS/802.1p到Sx500系列可堆疊交換機上的隊列對映的文章。

· DSCP — 如果您希望根據IP報頭中的Differentiated Services Code Point(DSCP)欄位將所有IP流量對映到隊列，請按一下此選項。有關將DSCP對映到隊列的詳細資訊，請參閱標題為將差分服務代碼點對映到Sx500系列堆疊式交換機上的隊列的文章。如果流量不是IP流量，則會對映到盡力而為隊列。

· CoS/802.1p-DSCP — 如果希望根據已設定的規則選擇CoS/802.1p規則或DSCP規則，請按一下此選項。

步驟3.在Override Ingress DSCP欄位中，選中Enable，使用基於DSCP覆蓋表的新值覆蓋傳入資料包中的原始DSCP值。

附註：啟用覆蓋輸入DSCP後，交換機將新的DSCP值用於輸出隊列。它還會用新的DSCP值替換資料包中的原始DSCP值。

步驟4.如果已啟用Override Ingress DSCP，請按一下DSCP Override Table重新配置DSCP。出現「DSCP Override」視窗。

步驟5.從下拉選單中選擇適當的DSCP值。這些值的範圍為0到63。這些值取決於服務提供商的配置。通常DSCP值越高，優先順序越高。

· DSCP In — 此列顯示需要對映到替代值的傳入資料包的DSCP值。

· DSCP輸出 — 選擇一個選項以指示傳出值的對映。預設情況下，DSCP輸入和輸出相同。

步驟6.按一下Apply 將更改儲存到DSCP覆蓋表中。

步驟7.按一下Apply以儲存Global Settings頁面中的變更。使用新的DSCP值更新運行配置檔案。