目標

服務類別(CoS)/802.1p對映用於根據VLAN ID標籤中的802.1p優先順序對輸出埠（輸出埠）上的輸出流量進行分類。然後，根據分配給出口埠的出口值或隊列值（1到4），對進入出口埠的報文進行優先排序。 本文介紹如何將輸出隊列對映到Sx500系列堆疊式交換機上對應的802.1p優先順序。

必須啟用服務品質(QoS)功能，並且在CoS/802.1p受信任模式下分配隊列對映。有關此配置，請參閱Sx500系列堆疊式交換機上的服務品質(QoS)隊列設定文章。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

•1.3.0.62

將CoS/802.1p對映到隊列

步驟1.登入到Web配置實用程式以選擇Quality of Service > General > CoS/802.1p to Queue。CoS/802.1p to Queue頁面開啟：

CoS/802.1p to Queue Table包含以下資訊：

· 802.1p — 顯示要分配給輸出隊列的802.1p優先順序標籤值，其中0是最低優先順序，7是最高優先順序。

— 0 — 背景。像批次傳輸、遊戲等這樣優先順序最低的資料。

— 1 — 盡最大努力。在普通LAN優先順序上需要盡力傳送的資料。網路不提供任何傳送保證，但資料根據流量獲得未指定的位元率和傳送時間。

— 2 — 出色的努力。需要重要使用者盡力交付的資料。

- 3 — 關鍵應用，如Linux虛擬伺服器(LVS)電話會話初始協定(SIP)。

— 4 — 影片。延遲和抖動小於100毫秒。

— 5 — 語音Cisco IP電話預設值。延遲和抖動小於10毫秒。

— 6 — 網際網路控制LVS電話即時傳輸協定(RTP)。

— 7 — 網路控制。維護和支援網路基礎設施要求很高。

·輸出隊列 — 顯示802.1p優先順序對映到的輸出隊列。

步驟2.從CoS/802.1p to Queue Table的Output Queue列下的下拉選單中，為每個802.1p優先順序選擇所需的輸出隊列。下拉選單有四個隊列，其中隊列4是優先順序最高的輸出隊列，隊列1是優先順序最低的隊列。

步驟3.按一下Apply以儲存設定。

步驟4.（可選）按一下Restore Defaults，將輸出佇列還原為預設設定。