目標

IPv6是旨在取代IPv4以便分配更多IP地址的Internet協定。Sx500系列託管交換機上的介面最初配置為連線到IPv4裝置。可以重新配置這些介面以允許IPv6。

配置IPv6之前需要完成以下配置：

1.選擇IPv6介面配置是否需要在第2層模式或第3層模式下工作。請參閱Sx500系列堆疊式交換器上的堆疊設定一文，以完成此組態。

2.如果選擇VLAN分配IPv6介面，請建立VLAN，此配置可在Sx500系列堆疊式交換機上的VLAN建立一文中找到。

3.配置IPv6隧道，如果選擇ISATAP隧道分配IPv6介面，則需要配置IPv6隧道。這可以在Configuration of IPv6 Tunnel on Sx500 Series Stackable Switches一文中找到。

4.配置IPv6全域性配置，它需要指定由ICMPv6生成的錯誤消息的時間間隔。這可以在Sx500系列可堆疊交換機上的IPv6全域性配置文章中找到。

5.配置IPv6介面，這將在本文中介紹。

在即時場景中，某些配置支援IP第6版，因此需要完成本文所示的配置才能使其他配置正常工作。支援IPv6的配置的一個示例是SNMP社群配置。

本文說明了如何在Sx500系列可堆疊交換機上配置IPv6介面。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

· v1.2.7.76

IPv6介面組態

新增IPv6介面

步驟1.登入到Web配置實用程式，為第2層模式選擇Administration > Management Interface > IPv6 Interface，或為第3層模式選擇IP Configuration > Management Interface > IPv6 Interface。IPv6 Interfaces頁面開啟：

附註：第2層模式和第3層模式的導航路徑不同，但兩種模式的配置相同。

步驟2.按一下Add在IPv6介面表中新增新介面。出現Add IPv6 Interface視窗。

步驟3.從IPv6 Interface欄位按一下要在其上配置IPv6的埠、LAG、VLAN或ISATAP隧道的所需單選按鈕。

·裝置/插槽和埠 — 選擇堆疊中的裝置和插槽編號（1或2）。 獨立型號的單元為1。裝置代表交換機在堆疊中的位置，插槽編號1標識SG500或SG500X裝置，而插槽編號2標識SF500裝置。從埠下拉選單中選擇要配置的埠。

· LAG — 在連線到裝置時，可將多個埠用作單個埠。

· VLAN — 可通過裝置所屬的VLAN進行配置。

· ISATAP — 它啟用IPv4資料包中的IPv6資料包封裝，以便通過IPv4網路進行傳輸。無法直接在ISATAP隧道介面上配置IPv6，因此在這種情況下，初始配置是設定IPv6隧道。

步驟4.在Number of DAD Attempts（DAD嘗試次數）欄位中，輸入當對介面的單播IPv6地址執行重複地址檢測(DAD)時傳送到交換機的連續請求消息數。通過IPv6介面可以配置DAD，DAD將循環訪問單播IPv6地址，以確定新識別的IPv6地址在分配IPv6地址之前是否唯一。如果在此欄位中輸入0，則在指定介面上禁用DAD處理。預設值1表示沒有後續傳輸的單個傳輸。

步驟5.（可選）選中Enable，在IPv6 Address Auto Configuration欄位中從DHCP伺服器啟用自動地址配置。如果啟用，交換機支援從介面上收到的IPv6路由器通告中自動配置本地和全域性IP地址的IPv6地址。如果未啟用自動配置，則需要定義IPv6地址，如本文的「將IPv6地址分配給介面」子部分所示。

步驟6.（可選）在Send ICMPv6 Messages欄位中點選Enable以生成無法到達的目標消息。這需要完成初始IPv6全域性配置。

步驟7.按一下Apply。在特定介面上啟用IPv6。

步驟8.按一下IPv6地址表，手動將IPv6地址分配給介面。在文章的「將IPv6地址分配給介面」一節中可以找到此配置。

編輯IPv6介面配置

步驟1.登入到Web配置實用程式，為第2層模式選擇Administration > Management Interface > IPv6 Interface，或為第3層模式選擇IP Configuration > Management Interface > IPv6 Interface。將開啟IPv6 Interface頁：

步驟2.檢查所需的專案，然後按一下Edit。出現Edit IPv6 Interface視窗。

步驟3.編輯所需欄位。有關這些欄位的說明，請參閱本文的「IPv6介面配置」部分中的步驟3到6。

步驟4.按一下Apply以應用變更。

刪除IPv6介面配置

步驟1.登入到交換機上的Web配置實用程式，並為第2層模式選擇Administration > Management Interface > IPv6 Interface，或為第3層模式選擇IP Configuration > Management Interface > IPv6 Interface。

步驟2.檢查所需條目，然後按一下Delete。條目被刪除：

為介面分配IPv6地址

新增IPv6地址

步驟1.登入到交換機上的Web配置實用程式，並為第2層模式選擇Administration > Management Interface > IPv6 Addresses，或為第3層模式選擇IP Configuration > Management Interface > IPv6 Addresses。將開啟IPv6地址頁面：

附註：常規IPv6介面自動配置以下地址。

·使用EUI-64格式介面ID的本地鏈路地址（基於裝置的MAC地址）。

·所有節點鏈路本地組播地址(FF02::1)

·請求節點組播地址(格式FF02::1:FFxx:xxxx)

步驟2.從Filter欄位的Interface Name equals to下拉選單中選擇介面名稱，然後點選Go。該介面顯示在IPv6介面表中。

步驟3.按一下IPv6地址表底部的Add以新增IPv6地址。出現IPv6地址視窗。

注意： IPv6 Interface欄位顯示所需的介面。

步驟4.從IPv6地址型別中按一下單選按鈕。

·本地鏈路 — IPv6地址唯一標識單個網路鏈路上的主機。鏈路本地地址不可路由，只能用於本地網路上的通訊。如果介面上存在鏈路本地地址，此條目將替換配置中的地址。

·全域性 — IPv6地址是全域性單播IPv6型別，該型別可見，可從其他網路訪問。

步驟5.在IPv6 Address欄位中輸入新IPv6地址的地址。該交換機支援一個IPv6介面。交換機可以在IPv6介面上分配128個地址（包括預設鏈路本地地址和組播地址）。每個地址都必須是有效的IPv6地址，使用以冒號分隔的16位值，採用十六進位制格式。第一個圖顯示鏈路本地IPv6地址，第二個圖顯示全域性IPv6地址。

附註：如果選擇Link Local作為IPv6地址型別，請跳到步驟8。

步驟6.輸入全域性IPv6字首的長度。此值可以是3到128，表示構成字首（地址的網路部分）的地址的高位連續位的數量。

步驟7.（可選）在EUI-64欄位中選中Enable，以使用EUI-64引數識別全域性IPv6地址的介面ID部分，方法是藉助裝置MAC地址的EUI-64格式。

步驟8.按一下Apply。應用這些設定，並為最後三個映像中的每個新增配置顯示這些設定。

步驟9.按一下IPv6 Interface Table轉到IPv6 Interface頁。在文章的「IPv6介面配置」一節中可以找到此配置。

刪除IPv6地址

步驟1.登入到交換機上的Web配置實用程式，並為第2層模式選擇Administration > Management Interface > IPv6 Addresses，或為第3層模式選擇IP Configuration > Management Interface > IPv6 Addresses。將開啟IPv6地址頁面。

步驟2.檢查所需條目，然後按一下Delete。條目將被刪除。