目標

遠端驗證撥入使用者服務(RADIUS)是使用者端或伺服器通訊協定。RADIUS使用者端通常是網路存取伺服器(NAS)，而Radius伺服器是在UNIX或Windows NT機器上執行的程式。Radius伺服器會回應使用者端與伺服器可用性、重新傳輸和逾時有關的問題。Radius伺服器也處理使用者的連線要求、驗證使用者，並將所需的組態資訊傳送給使用者端以向使用者提供服務。

RADIUS伺服器是集中控制由啟用RADIUS的裝置組成的網路的伺服器。RADIUS伺服器是根據802.1X或MAC位址。本文介紹如何在Sx500系列堆疊式交換機上配置RADIUS設定。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

· v1.2.7.76

RADIUS設定

步驟1.登入Web組態公用程式，然後選擇Security > RADIUS。Radius頁面隨即開啟：

步驟2.在RADIUS Accounting欄位中點選RADIUS Accounting型別所需的單選按鈕。

·基於埠的訪問控制 — 此選項通過802.1X埠進行伺服器/客戶端互動。

·管理訪問 — 此選項通過使用者帳戶進行伺服器/客戶端互動。

·基於埠的訪問控制和管理訪問 — 此選項使伺服器/客戶端互動通過802.1X埠和使用者帳戶進行。

· None — 此選項不允許RADIUS伺服器上的記帳。

步驟3.在「重試」欄位中，輸入在發出故障通知之前可以傳送請求的重試次數。

步驟4.在Timeout for Reply欄位中，輸入重新傳送未應答請求的時間（以秒為單位）。

步驟5.在Dead Time欄位中，輸入無響應RADIUS伺服器被繞過的時間（以分鐘為單位）。驗證要求接著前往下一個已設定的RADIUS伺服器。值為0表示不繞過RADIUS伺服器。

步驟6.在「金鑰字串」欄位中，輸入有助於加密伺服器和客戶端之間的消息的密碼。金鑰字串必須與RADIUS伺服器的金鑰字串匹配。

步驟7.按一下Apply。

RADIUS表

RADIUS表允許使用者建立新的RADIUS伺服器。此程式顯示如何建立RADIUS伺服器。

步驟1。在RADIUS表中，按一下Add。出現一個新視窗。

步驟2.在「伺服器定義」欄位中，按一下以下單選按鈕。

·按IP地址 — 此選項按IP地址定義RADIUS伺服器。

·按名稱 — 此選項按名稱定義RADIUS伺服器。

步驟3.在IP Version欄位中，按一下以下單選按鈕。

·版本6 — 此選項將RADIUS伺服器的IP地址設定為IPv6。

·版本4 — 此選項將RADIUS伺服器的IP地址設定為IPv4。

步驟4.在「伺服器IP地址/名稱」欄位中，根據您在步驟2中的選擇輸入RADIUS伺服器的名稱或IP地址。

步驟5.在「優先順序」欄位中，輸入RADIUS伺服器的優先順序等級。0是最高優先順序。此優先順序確定Radius伺服器是主伺服器還是備用伺服器。具有最低優先順序的RADIUS伺服器視為最高。

步驟6.在Key String的右側，選擇一個選項。

·使用預設值 — 將RADIUS伺服器的金鑰字串設定為預設字串。

·使用者定義 — 允許使用者在相鄰欄位中輸入金鑰字串。

步驟7.在Timeout for Reply的右側，選擇交換機等待RADIUS伺服器響應的時間（以秒為單位）選項。

·使用預設值 — 將時間設定為預設值。

·使用者定義 — 允許使用者在相鄰欄位中輸入時間。

步驟8.在Authentication Port欄位中，輸入身份驗證請求的埠號。

步驟9.在「記帳埠」欄位中，輸入記帳請求的埠號。

步驟10.在「重試」的右側，選擇在出現故障通知之前傳送到RADIUS伺服器的請求數的選項。

·使用預設值 — 使用預設重試次數。

·使用者定義 — 允許使用者在相鄰欄位中輸入重試次數。

步驟11.在Dead Time欄位中，選擇一個選項，以分鐘為單位，該時間會因無響應而繞過RADIUS伺服器。

·使用預設值 — 使用預設時間。

·使用者定義 — 允許使用者在相鄰欄位中輸入時間。

步驟12.在「用法型別」欄位中，選擇RADIUS伺服器驗證型別的選項。

·登入 — 驗證RADIUS伺服器的使用者。

·使用者定義 — 使用802.1X身份驗證。

·全部 — 執行兩個身份驗證。

步驟13.按一下Apply。