目標

多點傳送路由器連線埠(MRouter)是連線到多點傳送路由器的連線埠。當交換機轉發組播流和網際網路組管理協定/組播偵聽程式發現(IGMP/MLD)註冊消息時，MRouter埠號會包含在該交換機上。這對於組播路由器轉發組播流並將註冊消息轉發到其他子網至關重要。

在配置組播路由器埠之前，需要建立VLAN。要建立新的VLAN，請參閱在Sx500系列堆疊式交換機上建立VLAN一文。

本文說明交換機上組播路由器埠的配置。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

•1.3.0.62

多點傳送路由器連線埠的組態

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Multicast > Multicast Router Port。Multicast Router Port頁面隨即開啟：

步驟2.從所描述的路由器埠的Filter右側的第一個下拉選單中選擇VLAN ID。

步驟3.從Filter右側的第二個下拉選單中選擇IP Version以支援組播路由器。

步驟4.從「過濾器」右側的第三個下拉選單中選擇「介面型別」，以顯示埠或LAG。

·連線埠 — 表示交換器的各個連線埠。

· LAG — 表示交換機的鏈路聚合組(LAG)。LAG由一組埠組成。如果配置為LAG，則Forward All multicast會使LAG中的所有埠都得到配置。

步驟5.按一下Go，顯示與查詢條件匹配的介面。

步驟6.對於每個埠或LAG，從以下選項中按一下其關聯型別：

·靜態 — 靜態配置組播路由器埠。

·動態 — 組播路由器埠由MLD/IGMP查詢動態配置。要啟用組播路由器埠的動態學習，請轉到組播> IGMP監聽和組播> MLD監聽。

·禁止 — 即使在此埠上收到IGMP或MLD查詢，也不應將埠配置為組播路由器埠。如果在此連線埠上啟用自動檢測MRouter連線埠，則組態不會成功。

·無 — 埠目前不是組播路由器埠。

步驟7.按一下Apply以更新交換器設定。