目標

鏈路聚合控制協定(LACP)將單個鏈路捆綁到單個邏輯鏈路中，以提供更高的頻寬。它用於區分連結彙總(LAG)上的連線埠的優先順序。動態LAG最多可以有16個相同型別的埠，但一次只能有8個埠處於活動狀態。當LAG有超過8個埠時，裝置使用LACP系統優先順序和LACP埠優先順序來確定哪些埠變為活動狀態。

LACP系統優先順序用於確定本地裝置或遠端裝置是否有優先順序。優先順序值較低的裝置控制LAG中的埠選擇。如果裝置具有相同的LACP系統優先順序，則會比較MAC地址。具有最低MAC地址的裝置會受到控制。LACP埠優先順序用於確定在LAG中哪些高優先順序裝置的埠處於活動狀態。具有最低優先順序值的連線埠處於使用中狀態。

本文說明如何在Sx500系列堆疊式交換機上配置LACP。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

· v1.2.7.76

LACP配置

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Port Management > Link Aggregation > LACP。LACP頁面隨即開啟：

步驟2.在LACP System Priority欄位中輸入LACP系統優先順序的值。LACP系統優先順序用於確定哪台交換機決定哪些埠將主動參與LAG。

步驟3.按一下Apply。

步驟4.點選要修改的埠的單選按鈕，然後點選編輯。

步驟5.（可選）從Unit/Slot and Port下拉選單中選擇要配置的埠。

步驟6.在LACP Port Priority欄位中輸入埠優先順序的值。值越小，埠在LAG上的優先順序越高。

步驟7.點選與所需LACP超時對應的單選按鈕。這確定LACP協定資料單元(PDU)的傳送和接收時間之間的間隔。

·長 — 使用連續LACP PDU的傳送和接收時間之間的較長間隔。建議不要頻繁交換PDU，因為這樣會佔用交換機的CPU。

·短 — 使用連續LACP PDU的傳送和接收時間之間的短間隔。PDU非常頻繁地傳送。

步驟8.按一下Apply。