目標

生成樹通訊協定(STP)是一種網路通訊協定，可防止拓撲中出現回圈。這些環路導致交換機轉發流量次數無限。這會導致網路泛洪和使用其資源，從而降低網路效率。

STP介面設定用於提高每個埠的STP效率。邊緣埠功能快速鏈路通過在連線裝置時將埠設定為轉發狀態來提高STP收斂速度。根防護和橋接協定資料單元(BPDU)防護用於控制STP拓撲。拓撲中的這種額外控制可防止出現任何橋接環路。

本文說明如何在Sx500系列堆疊式交換機上配置STP介面設定。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

· v1.2.7.76

STP介面設定

注意：在配置STP介面設定之前，使用者應選擇傳統STP操作模式。如需詳細資訊，請參閱Sx500系列堆疊式交換器上的跨距樹狀目錄通訊協定(STP)組態一文。

步驟1.登入到Web配置實用程式以選擇生成樹> STP介面設定。將開啟STP Interface Settings頁面：

步驟2.從Interface Type下拉選單中選擇要編輯的介面型別。

步驟3.按一下Go以在該頁面上僅顯示埠或LAG。

步驟4.點選連線到另一台交換機的埠或LAG的單選按鈕，然後點選編輯。出現Edit STP Interface視窗：

步驟5.（可選）按一下Interface欄位中對應於所需介面型別的單選按鈕。

·裝置/插槽 — 從Unit/Slot下拉選單選擇適當的裝置/插槽。裝置可識別交換器是處於作用中還是堆疊中的成員。插槽標識連線到哪個插槽的交換機（插槽1是SF500，插槽2是SG500）。 如果您不熟悉使用的術語，請檢視思科業務：新字詞詞彙表.

— 埠 — 從埠(Port)下拉選單中，選擇要配置的相應埠。

· LAG — 從LAG下拉選單中選擇通告STP的LAG。連結彙總組(LAG)用於將多個連線埠連結在一起。LAG可增加頻寬，增加埠靈活性，並在兩台裝置之間提供鏈路冗餘以最佳化埠使用。

步驟6.選中STP欄位中的Enable以在介面上啟用STP。

步驟7.在「Edge Port」欄位中，按一下與所需使用快速連結對應的單選按鈕。快速鏈路用於在埠鏈路啟動時自動將埠設定為轉發狀態。快速鏈路可最佳化STP收斂。

·啟用 — 立即啟用快速連結。

·自動 — 等待啟用快速鏈路，直到介面變為活動狀態幾秒鐘後，才能夠首先解決環路。

·禁用 — 禁用快速連結。

步驟8.（可選）選中Root Guard欄位中的Enable以在介面上啟用根防護。此選項允許您強制在網路中放置根網橋。根防護不允許新連線的裝置成為根網橋，這會影響STP拓撲。

附註：根防護只應在根網橋外的介面上配置。

步驟9.（可選）在BPDU防護欄位中選中Enable，以在介面上啟用橋接協定資料單元(BPDU)防護。BPDU防護允許使用者在介面上強制實施STP域邊界，並使活動拓撲可預測。連線到已啟用BPDU的介面的裝置無法影響STP拓撲。當交換器在已啟用BPDU防護的介面上收到BPDU時，會停用該介面，並產生SNMP設陷。

附註：應該在已啟用port fast的介面上啟用BPDU防護，而不是在任何其他介面上啟用。

步驟10.點選與BPDU Handling欄位中所需選項對應的單選按鈕。這決定了在介面上禁用STP時如何管理BPDU資料包。BPDU用於傳輸STP資訊。

·使用全域性設定 — 使用STP Status and Global Settings頁面上定義的設定。

·過濾 — 在已啟用portfast的連線埠上，會啟用BPDU過濾功能，以防止在一個或多個交換器連線埠上傳送或處理BPDU。

·泛洪 — 當介面上禁用STP時，所有介面都會轉發BPDU資料包。

步驟11.在Path Cost欄位中點選與所需路徑開銷對應的單選按鈕。路徑開銷是根路徑的埠開銷。

·使用預設值 — 使用系統生成的預設成本。

·使用者定義 — 在「使用者定義」欄位中輸入路徑開銷值。應根據傳送資料包的介面選擇路徑開銷。選擇路徑開銷較低的介面作為傳出介面。

步驟12.從Priority下拉選單中選擇介面的優先順序值。當橋接器有兩個連線埠連線到一回圈時，優先順序值決定連線埠的選擇。值越小，連線埠在橋接器上的優先順序越高。

以下欄位顯示介面的統計資訊。

·埠狀態 — 指定埠的當前狀態。

— 已禁用 — STP已禁用。此連線埠會於學習MAC位址時轉送流量。

— 阻塞 — 連線埠目前被阻塞，無法轉送流量。

— 偵聽 — 埠無法轉發流量，也無法獲取MAC地址。

— 學習 — 處於此狀態的埠可以學習新的MAC地址，但仍無法傳送資料幀。

— 轉發 — 處於此狀態的埠現在可以傳送和接收資料幀以及傳送和接收BPDU。

·指定網橋ID — 指定網橋的網橋優先順序和MAC地址。

·指定埠ID — 選定埠的優先順序和介面。

·指定成本 — 作為STP拓撲一部分的埠成本。如果STP檢測到環路，則成本較低的埠被阻塞的可能性較小。

·轉發轉換 — 埠從阻塞狀態變為轉發狀態的次數。

·速度 — 埠的速度。

· LAG — 埠所屬的LAG。LAG設定會覆蓋埠設定。

步驟13.按一下Apply。