目標

「DSCP（IP差分服務代碼點）到隊列」頁將DSCP對映到出口隊列。輸出隊列基本上具有傳出流量。DSCP to Queue Table基於傳入IP資料包的DSCP值確定它們的出口隊列。封包的原始VPT（VLAN優先順序標籤）保持不變。本文說明如何將DSCP對映到Sx500系列堆疊式交換機上的隊列。

通過簡單地將DSCP改變為隊列對映、隊列排程方法和頻寬分配，可以實現網路中所需的服務品質。

附註：如果交換機處於QoS基本模式且DSCP是受信任模式，或者交換機處於QoS高級模式並且資料包屬於DSCP受信任的流，則DSCP到隊列對映適用於IP資料包。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

•1.3.0.62

將DSCP對映到隊列的過程

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Quality of Service > General > DSCP to Queue。將開啟DSCP to Queue頁面：

·輸入DSCP — 顯示需要標籤為替代值的傳入資料包的DSCP值。

·輸出隊列 — 這允許您確定要使用的隊列。

步驟2.從「輸出隊列」下拉選單中選擇將DSCP值對映到的輸出隊列（流量轉發隊列）。「DSCP到隊列」頁包含輸入DSCP。它顯示傳入資料包中的DSCP值及其關聯的類。

步驟3.（可選）按一下Restore Defaults以還原預設設定。

步驟4.按一下Apply以儲存變更。