目標

為了提供更多的主機驗證方法，藉助可擴展驗證協定(EAP)，為網路訪問客戶端和驗證伺服器提供外掛模組。 例如，Microsoft Windows使用EAP驗證連線，例如VPN遠端訪問、撥號和站點到站點連線。802.1x/EAP阻止無線客戶端進入網路，除非它們已經過身份驗證伺服器的身份驗證。

本文提供有關802.1x EAP頁的資訊，該頁顯示有關傳送或接收的EAP幀的詳細資訊。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

· v1.3.0.62

802.1x EAP

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Status and Statistics > 802.1x EAP。802.1x EAP頁面開啟：

步驟2.從Interface下拉選單中選擇所需的介面。

·裝置/插槽 — 堆疊中的裝置ID（活動、成員、備用）及其中可用的擴展插槽數。此交換機最多支援4個裝置。如果您不熟悉使用的術語，請檢視思科業務：新字詞詞彙表.

·埠 — 從Port下拉選單中，選擇要配置的相應埠。

步驟3.點選與「刷新率」欄位中統計資訊的所需刷新率對應的單選按鈕。

·無刷新 — 頁面從不刷新。

· 15秒 — 頁面每15秒刷新一次。

· 30秒 — 頁面每30秒刷新一次。

· 60秒 — 頁面每60秒刷新一次。

EAPOL是一種使用LAN的可擴充驗證通訊協定。這是網路埠身份驗證協定。將顯示介面的以下值：

·接收的EAPOL幀 — 在所選埠上接收的有效EAPOL幀。

·傳輸的EAPOL幀 — 由所選埠傳輸的有效EAPOL幀。

·接收的EAPOL開始幀 — 在所選埠上接收的EAPOL開始幀。

·接收的EAPOL註銷幀 — 在所選埠上接收的EAPOL註銷幀。

·接收的EAP響應/ID幀 — 在所選埠上接收的EAP響應/ID幀。

·接收的EAP響應幀 — 由所選埠接收的EAP響應幀。這些幀不包含接收的Resp/ID幀。

·傳輸的EAP請求/ID幀 — 由所選埠傳輸的EAP請求/ID幀。

·傳輸的EAP請求幀 — 由所選埠傳輸的EAP請求幀。

·接收的EAPOL幀無效 — 所選埠上接收到無法識別的EAPOL幀。

·接收的EAP長度錯誤幀 — 在所選埠上接收到具有無效資料包正文長度的EAPOL幀。

·最後一個EAPOL幀版本 — 附加到最近接收的EAPOL幀的協定版本號。

·最後一個EAPOL幀源 — 連線到最近接收的EAPOL幀的源MAC地址。

步驟5.（可選）若要清除所選介面的計數器，請按一下「Clear Interface Counters」。

步驟6.（可選）若要清除所有介面的計數器，請按一下清除所有介面計數器。