目標

安全殼層(SSH)伺服器功能使您能夠與Sx500系列堆疊式交換機建立SSH會話。SSH會話與telnet會話類似，但它更安全。當裝置自動生成公鑰和私鑰時，該裝置就能獲得安全性。使用者也可以更改這些金鑰。可以使用PuTTY應用程式開啟SSH會話。

本文提供有關如何選擇SSH客戶端的身份驗證方法的資訊。還介紹了如何在Sx500系列堆疊式交換機上設定SSH客戶端的使用者名稱和密碼。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

•1.3.0.62

客戶端SSH使用者身份驗證配置

本節介紹如何在Sx500系列堆疊式交換機上配置使用者身份驗證。

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Security > SSH Client > SSH User Authentication。將開啟SSH User Authentication頁面：

步驟2.在Global Configuration區域中，點選所需的SSH使用者身份驗證方法的單選按鈕。可用選項包括：

·按密碼(By Password) — 此選項可讓您配置用於使用者身份驗證的密碼

· By RSA Public Key — 此選項可讓您使用RSA公鑰進行使用者身份驗證。RSA用於加密和簽名。

·通過DSA公鑰 — 此選項允許您使用DSA公鑰進行使用者身份驗證。DSA僅用於簽名。

步驟3.在Credentials區域的Username欄位中，輸入使用者名稱。

步驟4.如果您在步驟2中選擇了按密碼，則在「密碼」欄位中，按一下輸入密碼的方法。可用選項包括：

·已加密 — 此選項可讓您輸入加密的密碼。

·純文字檔案 — 此選項可讓您輸入純文字檔案密碼。輸入純文字檔案後，您可以登入到裝置並在忘記時檢視密碼。

步驟5.按一下Apply以儲存驗證組態。

步驟6。（可選）若要還原預設使用者名稱和密碼，請按一下Restore Default Credentials。

步驟7.（可選）若要以純文字檔案格式顯示頁面的敏感資料，請按一下將敏感資料顯示為純文字檔案。

SSH使用者金鑰表

本節介紹如何在Sx500系列堆疊式交換機上管理SSH使用者表。

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Security > SSH Client > SSH User Authentication。將開啟SSH User Authentication頁面：

步驟2.選中您要管理的金鑰的覈取方塊。

步驟3。（可選）若要生成新金鑰，請按一下Generate。新金鑰將覆蓋選中的金鑰。

步驟4。（可選）若要編輯當前項，請按一下Edit。出現Edit SSH Client Authentication Settings視窗。

您可以編輯的選項包括：

·金鑰型別 — 此選項可讓您從「金鑰型別」下拉選單中選擇首選項的金鑰型別。可以選擇RSA或DSA作為金鑰型別。RSA用於加密和簽名，而DSA僅用於簽名。

·公鑰 — 在此欄位中，您可以編輯當前公鑰。

·私鑰 — 在此欄位中，您可以編輯私鑰，還可以按一下Encrypted以加密文本形式檢視當前私鑰，或按一下Plaintext以純文字檔案形式檢視當前私鑰。

步驟5.按一下Apply以儲存變更。

步驟6。（可選）若要刪除選中的項，請按一下Delete。

步驟7。（可選）要檢視選中的金鑰的詳細資訊，請按一下Details。下面是使用者金鑰詳細資訊的影象。