目標：

可以定義SG200、SG300和SG500系列裝置的時間範圍功能並與某些命令型別關聯，以將其域限制在某個時間範圍內。時間範圍可以應用於ACL、802.1X埠身份驗證、埠狀態和基於時間的乙太網供電。這兩種時間範圍是絕對和循環的。絕對時間範圍從指定的日期開始，除非給定指定的日期，否則絕對時間範圍永遠不會結束。因此，此引數不能包含循環元素。循環時間範圍包含元素，在新增到絕對時間範圍後，該元素以循環方式開始和結束。

本文檔的目的是向您展示如何設定SG200、SG300和SG500系列交換機的時間範圍。

適用裝置：

·思科小型企業200、300和500系列託管交換器

軟體版本：

•1.3.0.59

設定絕對時間範圍：

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Administration > Time Settings > Time Range。此時將開啟「時間範圍」頁：

步驟2.要新增新的時間範圍，請按一下Add。

步驟3.在「時間範圍名稱」欄位中輸入新的時間範圍名稱。

步驟4.在絕對開始時間欄位中，選擇適用於您的裝置的以下選項：

·立即 — 選擇立即開始的時間範圍。

·日期，時間 — 輸入時間範圍開始的日期和時間。

步驟5.在絕對結束時間欄位中，選擇適用於您的裝置的以下選項：

·立即 — 選擇立即開始的時間範圍。

·日期，時間 — 輸入時間範圍開始的日期和時間。

設定循環時間範圍：

步驟1。導覽至管理>時間設定>定期範圍。將開啟Recurring Range頁。

步驟2.從下拉選單中選擇絕對時間範圍以新增定期範圍。

步驟3.要新增新的循環時間範圍，請按一下Add。

步驟4.在循環起始時間欄位中，輸入時間範圍開始循環的日期和時間。

步驟5.在循環結束時間欄位中，輸入時間範圍循環結束的日期和時間。

步驟6.按一下「Apply」。