摘要

將韌體從1.4.2.04版升級到1.4.5.02版時，整個堆疊都會重新啟動。

識別日期

2016年9月30日

解決日期

2017年3月31日

受影響的產品

型號

韌體版本

SG500-52P

1.4.2.04

問題描述

當嘗試從韌體版本1.4.2.04升級到版本1.4.5.02時，六台SG500-52P交換機的整個堆疊已重新啟動。

解析

升級到最新韌體版本1.4.7.06。