目標

傳送消息日誌時，網路同步時間非常重要。通過跨所有裝置的統一時間，您可以查明問題發生的時間和順序。WAP551和WAP561允許您手動配置內部時間或配置網路時間協定(NTP)。 網路時間協定連線到時間伺服器，它會廣播確切的時間。

本文的目的是解釋如何在WAP551和WAP561上配置時間設定。

適用裝置

· WAP551

· WAP561

軟體版本

•1.0.4.2

配置時間設定

網路時間協定

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Administration > Time Settings。將開啟時間設定頁面：

註：System Time欄位顯示當前系統時間。

步驟2.按一下System Clock Source欄位中的Network Time Protocol(NTP)單選按鈕，自動將時鐘與NTP伺服器同步。

步驟3.在NTP Server IPv4/IPv6 Address/Name 欄位中輸入NTP伺服器的IPv4地址、IPv6地址或主機名。預設情況下已列出預設伺服器。

步驟4.從Time Zone下拉選單中選擇時區。

步驟5.（可選）要調整夏令時(DST)的系統時間，請選中Adjust Time for Daylight Savings覈取方塊。

附註：並非所有時區都使用夏令時。如果您的時區不支援DST或者您沒有選中Adjust Time for Daylight Savings覈取方塊，請跳到步驟9。

步驟6.在夏令時開始欄位中，從各自的下拉選單中選擇夏令時開始的周、日、月和時間。

步驟7.在夏令時結束欄位中，從各自的下拉選單中選擇夏令時結束的周、日、月和時間。

步驟8.從夏令時偏移下拉選單中，選擇在夏令時開始時將時鐘向前移動和在夏令時結束時向後移動的分鐘數。

步驟9.按一下Save以儲存組態。

手動

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Administration > Time Settings。將開啟時間設定頁面：

附註：System Time欄位顯示當前的系統時間。

步驟2.要手動設定系統時間，請按一下System Clock Source欄位中的Manually單選按鈕。

步驟3.從System Date下拉選單中選擇年、月、日。

步驟4.從System Time下拉選單中，以24小時制格式選擇小時和分鐘。

步驟5.從Time Zone下拉清單中選擇接入點運行的時區。

步驟6。（可選）要調整夏令時(DST)的系統時間，請選中調整夏令時時間覈取方塊。

時間分配器：並非所有時區都使用夏令時。如果您的時區不支援DST或不選中Adjust Time for Daylight Savings覈取方塊，請跳到步驟10。

步驟7.在夏令時開始欄位中，從各自的下拉選單中選擇夏令時開始的周、日、月和時間。

步驟8.在夏令時結束欄位中，從各自的下拉選單中選擇夏令時結束的周、日、月和時間。

步驟9.從夏令時偏移下拉選單中，選擇在夏令時開始時將時鐘向前移動和在夏令時結束時向後移動的分鐘數。

步驟10.按一下Save以儲存組態。