目標

密碼安全性隨著密碼複雜性的增加而增加。使用長密碼以及大小寫字母、數字和符號的組合來保持強大的安全性非常重要。密碼複雜性用於設定密碼要求，以降低安全違規風險。

本文說明WAP551和WAP561接入點上的密碼複雜性配置。

適用裝置

· WAP551

· WAP561

軟體版本

•1.0.4.2

密碼複雜性配置

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇System Security > Password Complexity。Password Complexity頁面隨即開啟：

步驟2.選中Password Complexity欄位中的Enable覈取方塊以啟用密碼複雜性。

步驟3.從「口令最小字元類」欄位的下拉選單中選擇口令所需的相應最小字元類。類包括小寫字母、大寫字母、數字和特殊字元。

步驟4.（可選）若要要求在當前密碼過期後使用其他密碼，請選中Password Different From Current欄位中的Enable覈取方塊。如果禁用，您可以重新輸入之前使用的相同密碼。

步驟5.在「最大密碼長度」欄位中輸入密碼的最大字元數。範圍為64至80。

步驟6.在「最小密碼長度」欄位中輸入密碼可包含的最小字元數。範圍為8至32。

步驟7.（可選）為使密碼在一段時間後過期，請選中Password Aging Support欄位中的Enable覈取方塊。

步驟8.如果在上一步中啟用了密碼老化支援，請在「密碼老化時間」欄位中輸入密碼到期的天數。範圍為1至365天。

步驟9.按一下Save完成密碼複雜性的配置。