目標

系統日誌是系統事件的記錄。這些指令對網路疑難排解、偵錯封包流程和監控事件很有用。這些日誌可以儲存在RAM、NVRAM和遠端日誌伺服器上。日誌可幫助您管理裝置的狀態。本文檔介紹日誌設定配置並說明WAP551和WAP561上的日誌狀態。

適用裝置

· WAP551

· WAP561

軟體版本

•1.0.4.2

日誌設定配置

步驟1.登入到Access Point Configuration Utility以選擇Administration > Log Settings。將開啟日誌設定頁：

步驟2.（可選）如果您希望永久儲存日誌，以便在WAP重新啟動時日誌不會丟失，請選中Persistence欄位中的Enable覈取方塊以啟用永續性功能。當發生不需要的事件或故障時，如果系統意外重新啟動，這一點尤其有用。最多可在NVRAM中儲存128條日誌消息，之後將覆蓋日誌。如果未選中「啟用」，日誌將儲存在易失性記憶體中。

步驟3.從「嚴重性」下拉選單中選擇嚴重性級別。選擇的嚴重性包括所有更高級別，因此會保留所有嚴重性級別的日誌（從頂級到所選級別）。可用的嚴重性級別如下：

·緊急狀況 — 影響多個應用程式和伺服器/站點的緊急狀況。

·警報 — 此類情況需要立即執行操作。情況需要馬上修復。

·嚴重 — 系統處於嚴重狀態。此型別的日誌表示主系統中出現故障。還需要馬上得到地址

·錯誤 — 發生非緊急系統錯誤。這些問題必須在給定時間內解決。

·警告 — 尚未發生錯誤，但指示如果不執行操作將發生錯誤。

·通知 — 系統運行正常，但系統通知已發生。這些是異常但並非錯誤情況的事件。它們可用於檢測可能導致潛在錯誤的情況。

·資訊 — 提供裝置資訊。可能需要用於報告目的。

·調試 — 提供有關日誌的詳細資訊，這些資訊對調試非常有用。

步驟4.在生成日誌消息時，將其置於隊列中以進行傳輸。深度欄位指定可在易失性儲存器中一次排隊的消息數。一次最多可排隊512條消息。在「深度」欄位中輸入所需的隊列長度。

步驟5.（可選）如果要將日誌消息傳送到遠端系統日誌伺服器，請選中Remote Log欄位中的Enable覈取方塊。

時間分配器：如果未選中Enable覈取方塊，請跳過步驟6和步驟7。轉至步驟8。

步驟6.在「伺服器IPv4/IPv6地址/名稱」欄位中輸入系統日誌伺服器的域名或IP地址。

步驟7.在「UDP埠」欄位中輸入傳送日誌的系統日誌伺服器的UDP埠號。預設埠為514。

步驟8.按一下Save以儲存設定。

日誌狀態和統計資訊

步驟1.登入接入點配置實用程式以選擇Status and Statistics > Log。將開啟Log頁。

日誌表具有以下欄位：

·時間戳 — 此欄位顯示建立日誌的月、日、年和時間。

·嚴重性 — 此欄位顯示與事件關聯的嚴重性級別。

·服務 — 此欄位顯示生成日誌的服務或軟體元件。

·描述 — 此欄位描述記錄的事件。

步驟2.（可選）如果要清除日誌，請按一下Clear All。

步驟3。（可選）如果要更新日誌表，請按一下刷新。