目標

虛擬接入點(VAP)是虛擬LAN(VLAN)的無線等效物，它分段無線LAN並模擬一個物理裝置中的多個接入點。無線排程程式有助於為VAP或無線電安排運行的時間間隔，這有助於節省電源並提高安全性。最多可以將16個配置檔案關聯到不同的VAP或無線電介面，但每個介面只允許一個配置檔案。每個配置檔案可以具有特定數量的時間規則，用於控制相關VAP或WLAN的運行時間。

本文說明如何在WAP551和WAP561接入點上配置排程程式關聯設定。

附註：要配置無線排程程式配置檔案或規則，請參閱在WAP551和WAP561接入點上配置無線排程程式配置檔案一文。

適用裝置

· WAP551

· WAP561

軟體版本

· v1.0.4.2

關聯計畫程式配置檔案

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Wireless > Scheduler Association。將開啟Scheduler Association頁：

步驟2.在Radio欄位中按一下要配置的單選按鈕。

附註：第2步僅適用於WAP561接入點，因為WAP551隻有一個無線電。

步驟3.從介面旁的Profile Name下拉選單中選擇要與介面關聯的配置檔案。預設情況下，沒有配置檔案與任何無線電或VAP關聯。

步驟4.按一下Save以儲存變更內容。

附註：只允許一個計畫程式配置檔案與WLAN介面或每個VAP關聯。多個VAP可以使用同一個計畫程式配置檔案。