目標

單點設定用於控制多個裝置之間的無線服務。它用於建立無線裝置集群，一旦建立了集群，其他無線接入點就可以加入該集群。集群完成後，所有裝置共用其資訊（如VAP設定、QoS和無線電引數），以減少干擾並最大化網路頻寬。只能為裝置中的每個無線電介面建立一個單點設定。

本文介紹如何在WAP551和WAP561接入點上配置單點設定。

附註：配置前應遵循以下規則：

·只能在相同的WAP裝置型號中建立群集。WAP551和WAP561不能相互形成群集。

· WAP裝置必須位於同一網路，並且子網不同，它應使用同一型別的IP編址。IPv6和IPv4配置的裝置無法形成群集。

適用裝置

· WAP551

· WAP561

軟體版本

•1.0.4.2

單點設定

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇單點設定>接入點。此時將開啟接入點頁：

步驟2.（可選）要標識裝置的位置，請在「位置」欄位中輸入接入點的當前位置。

步驟3.在「集群名稱」欄位中輸入集群的名稱。

注意：集群名稱在加入集群的裝置上應是唯一的，而且對於每個單點設定，它也應是唯一的。

步驟4.從Clustering IP Version欄位中按一下所需的單選按鈕。可用選項包括：

· IPv4 — 群集使用IPv4地址。

· IPv6 — 群集使用IPv6地址。

步驟5.按一下啟用單點設定以啟用單點設定。

該表顯示集群中接入點的位置、MAC地址和IP地址。

步驟6.（可選）要禁用單點設定，請點選禁用單點設定。