目標

鏈路層發現協定(LLDP)是在IEEE 802.1AB標準中定義的鏈路層發現協定。LLDP允許網路裝置向網路中的其他裝置通告有關自身的資訊。LLDP使用邏輯鏈路控制(LLC)服務來向其他LLDP代理傳送和接收資訊。LLC為存取LDP提供連結服務存取點(LSAP)。每個LLDP幀作為單個MAC服務請求進行傳輸。LLC實體在MAC服務接入點(MSAP)處接收每個傳入LLDP幀作為MAC服務指示。

本文提供如何在無線接入點(WAP)上配置LLDP的說明。

適用裝置

- WAP500系列 — WAP571、WAP571E

軟體版本

- 1.0.0.15 — WAP571、WAP571E

在WAP上配置LLDP

配置LLDP的優勢

- 遵循IEEE 802.1ab標準。

- 實現多供應商裝置之間的互操作性。

- 方便企業網路故障排除，並使用標準網路管理工具。

- 為VoIP等應用提供擴展。

啟用LLDP後，WAP會基於型別、長度和值描述傳輸其屬性，稱為型別長度值(type-length-value， TLV)。

支援的TLV型別

- 機箱ID TLV — 機箱ID子型別是4（MAC地址），機箱ID是WAP的基本MAC地址

- 埠ID TLV — 埠ID子型別是3（MAC地址），埠ID是WAP的基本MAC地址

- 生存時間TLV — 生存時間間隔設定為LLDP傳輸間隔乘以4

- 系統名稱TLV — 系統名稱TLV設定為系統名稱可配置引數

- 系統描述TLV — 系統描述TLV設定為模型狀態引數

- System Capabilities TLV - WAP將System Capabilities位掩碼和Enabled Capabilities位掩碼設定為相同的值。無線區域網(WLAN)接入點功能（第3位）設定為1。所有其他功能位設定為0。

配置LLDP

附註：以下影象是從WAP571捕獲的。

步驟1.登入到接入點基於Web的實用程式，然後選擇LAN > LLDP。

步驟2.確保LLDP模式設定為Enabled。

附註：預設情況下，LLDP模式設定為啟用。如果不希望WAP使用LLDP，請將其設定為Disabled。

步驟3.在TX Interval欄位中輸入值以指定重新傳輸間隔值。預設值為30秒。

步驟4.按一下「Save」。

現在，您應該已經在WAP上配置了LLDP功能。如果要捕獲並儲存WAP接收和傳輸的資料包，請配置資料包捕獲功能。有關說明，請按一下此處。