目錄

簡介

驗證

疑難排解

位錯誤閾值

注意事項

簡介

本檔案將說明多層導向器交換器(MDS)或支援Nexus FC的交換器上的光纖通道(FC)連線埠因為「錯誤停用 — 位錯誤率過高」而關閉的原因。

有關錯誤禁用狀態的詳細說明，請參閱以下內容：

FC埠故障排除

驗證

步驟1.使用show interface命令檢驗交換機是否檢測到問題並禁用了埠。

使用CLI驗證錯誤停用狀態：

顯示介面

fc3/1關閉（錯誤禁用 — 位錯誤率過高）

步驟2.使用show interface fcX/Y transceiver detail命令檢視有關小型封裝熱插拔(SFP)收發器上的訊號電平的資訊。

如果連線埠目前關閉，可能必須首先將其開啟：

switch# config ; interface fc3/1 ; no shut ; sh interface fc3/1 transceiver detail

fc3/1 sfp is present

Name is CISCO-AVAGO

Manufacturer's part number is SFBR-5780APZ-CS2

Revision is G2.3

Serial number is AGD16348ETR

Cisco part number is 10-2418-01

Cisco pid is DS-SFP-FC8G-SW

FC Transmitter type is short wave laser w/o OFC (SN)

FC Transmitter supports short distance link length

Transmission medium is multimode laser with 62.5 um aperture (M6)

Supported speeds are - Min speed: 2000 Mb/s, Max speed: 8000 Mb/s

Nominal bit rate is 8500 Mb/s

Link length supported for 50/125um OM2 fiber is 50 m

Link length supported for 62.5/125um fiber is 21 m

Link length supported for 50/125um OM3 fiber is 150 m

Cisco extended id is unknown (0x0)

No tx fault, no rx loss, in sync state, diagnostic monitoring type is 0x68

SFP Diagnostics Information:

----------------------------------------------------------------------------

Alarms                  Warnings

High        Low         High          Low

----------------------------------------------------------------------------

Temperature  27.73 C         75.00 C     -5.00 C     70.00 C        0.00 C

Voltage       3.30 V          3.63 V      2.97 V      3.46 V        3.13 V

Current       6.14 mA        10.50 mA     2.00 mA    10.50 mA       2.00 mA

Tx Power     -2.52 dBm        1.70 dBm  -14.00 dBm   -1.30 dBm    -10.00 dBm

Rx Power     -2.81 dBm        3.00 dBm  -17.30 dBm    0.00 dBm    -13.30 dBm

Transmit Fault Count = 0

----------------------------------------------------------------------------

Note: ++  high-alarm; +  high-warning; --  low-alarm; -  low-warning

switch#

Above表示訊號水準符合規格。

疑難排解

有關錯誤禁用狀態的說明可以在以下位置找到：

位錯誤閾值

位錯誤閾值

交換器使用位錯誤率(BER)臨界值來在效能降低嚴重影響流量之前偵測增加的錯誤率。

出現位錯誤的原因如下：

- 纜線故障或故障。

- GBIC或SFP發生故障或故障。

- 指定GBIC或SFP以1 Gbps的速度運行，但使用2 Gbps。

- GBIC或SFP被指定以2 Gbps的速率運行，但以4 Gbps的速率運行。

- 短程電纜用於長程，長程電纜用於短程。

- 瞬間同步丟失。

- 一端或兩端的電纜連線鬆動。

- 一端或兩端的GBIC或SFP連線不正確。

在5分鐘的時間段內發生15次錯誤突發時，會檢測到BER閾值。預設情況下，交換器在達到臨界值時停用介面。使用shutdown和no shutdown命令序列重新啟用介面。

通過更換電纜/s、GBIC/SFP以及逐級通過配線面板，排除故障物理裝置。

您可以將交換機配置為在超過閾值時不禁用介面。預設情況下，閾值禁用介面。

no switchport ignore bit-errors

附註：建議不要將以上設定無限期保留，而要在故障排除會話期間使用。

附註：無論switchport ignore bit-errors命令的設定如何，交換機都會在超過BER閾值時生成系統日誌消息。

Creditmon進程還監視位元錯誤。

show process creditmon credit-loss-event-history

對於N5K和N6K，命令為

show platform software fcpc event-history errors

Event:E_DEBUG, length:102, at 571407 usecs after Tue Jan  5 05:33:02 2016

[102] CREDITMON_EVENT_ERR_COUNT, if_index 1105000: cur=0x2acfd01e76de prev=0x2acfd01e76dd ocurances=3

一旦發現問題硬體並予以解決，則可能需要介面的no shutdown才能開啟埠，並且此後不應出現位錯誤。

注意事項

請注意以下2個缺陷，當在5小時（而不是5分鐘）內發生15個位錯誤突發時，這些缺陷會禁用埠。

這仍是一個物理層問題，需要解決。

FC介面因位元錯誤率太高而禁用（當速率較低時）

Nexus:Cisco BugID CSCux76712

MDS:思科錯誤ID CSCuo56792