目錄

簡介

開始之前

慣例

必要條件

採用元件

設定

網路圖表

組態

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

此組態範例顯示，Cisco 827數位使用者線路(DSL)路由器連線到Cisco 6130數位使用者線路存取多工器(DSLAM)，並在Cisco 6400通用存取集中器(UAC)上終止。

Cisco 827的配置如下：

- 含整合式路由和橋接(IRB)

- 使用封裝

- 使用網路位址轉譯(NAT)

- 作為動態主機配置協定(DHCP)伺服器，向其本地乙太網客戶端租用IP地址

Cisco 6400配置了IRB。

開始之前

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

必要條件

本文件沒有特定先決條件。

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體和硬體版本。

- 思科827-4V客戶端裝置(CPE)IOS®軟體版本12.1(1)XB

- Cisco 6400 UAC節點路由處理器(NRP)IOS軟體版本12.0(7)DC

- Cisco 6400 UAC節點交換處理器(NSP)IOS軟體版本12.0(4)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS軟體版本12.1(1)DA

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您在即時網路中工作，請確保在使用任何命令之前瞭解其潛在影響。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

注意：要查詢有關本文檔中使用的命令的其他資訊，請使用命令查詢工具(僅限註冊客戶)。

網路圖表

本文檔使用下圖所示的網路設定。

組態

本文檔使用如下所示的配置。

- 思科827

- Cisco Access 6400 NRP

思科827

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!

ip dhcp pool

network 10.0.0.0 255.0.0.0

default-router 10.0.0.1

!

bridge irb

!

interface Ethernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

no ip mroute-cache

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

interface BVI1

ip address 172.16.0.1 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat outside

!

ip nat inside source list 1 interface BVI1 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.2

no ip http server

!

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

voice-port 1

timing hookflash-in 0

!

voice-port 2

timing hookflash-in 0

!

voice-port 3

timing hookflash-in 0

!

voice-port 4

timing hookflash-in 0

!

end

Cisco Access 6400 NRP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname NRP

!

ip subnet-zero

!

bridge irb

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

pvc 1/150

encapsulation aal5snap

!

bridge-group 1

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

interface BVI1

ip address 172.16.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

end

為了確保無線客戶端可以在它們之間通訊，請在無線電介面上配置bridge-group 1命令。

在無線電介面上發出bridge-group 1命令時，將自動發出以下命令：

- bridge-group 1 subscriber-loop-control

- bridge-group 1 spanning-disabled

- bridge-group 1 block-unknown-source

請勿停用這些命令。要進行無線通訊，需要使用這些命令。如果禁用這些命令，無線客戶端可能無法相互通訊。

此外，如果沒有為VLAN配置bridge-group命令，無線客戶端將無法從其中一個VLAN上的動態主機配置協定(DHCP)伺服器獲取IP地址。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- Cisco DSL技術支援資訊

- Cisco DSL產品支援資訊

- 技術支援 - Cisco Systems