目錄

簡介

問題

解決方案

相關資訊

簡介

本文描述為從網路管理系統(NMS)取得Cisco交換器介面的使用電源，而對pethMainPseConsumptionPower物件識別碼(OID)進行輪詢時的混淆。

問題

簡單網路管理協定(SNMP)OID - 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.4(pethMainPseConsumptionPower)輪詢以獲取使用功率（瓦特）時，返回的值與思科交換機上通常使用的CLI不匹配。

範例：

NMS>snmpwalk -c public -v2c 10.106.36.239 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.4

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.2.1 = Gauge32: 370

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.3.1 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.4.1 = Gauge32: 121

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.5.1 = INTEGER: 0

Switch#

Show power inline

Available:370.0(w)

Used:279.9(w)  Remaining:90.1(w)

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max

(Watts)

--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----

Fa0/1     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/2     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/3     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/4     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/5     auto   on         3.3     IP Phone 7821       1     15.4

Fa0/6     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/7     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/8     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/9     auto   on         3.3     IP Phone 7821       1     15.4

Fa0/10    auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/11    auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/12    auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/13    auto   on         3.3     IP Phone 7821       1     15.4

Fa0/14    auto   on         13.7    IP Phone DX650      4     15.4

Fa0/15    auto   on         3.3     IP Phone 7821       1     15.4

以下硬體和軟體版本中出現先前行為：

Switch Ports Model              SW Version            SW Image

------ ----- -----              ----------            ----------

*    1 52    WS-C2960+48PST-S   15.0(2)SE6            C2960-LANLITEK9-M

--

Switch Ports Model              SW Version            SW Image

------ ----- -----              ----------            ----------

*    1 26    WS-C2960+24PC-S    15.0(2)SE6            C2960-LANLITEK9-M

--

Switch Ports Model              SW Version            SW Image

------ ----- -----              ----------            ----------

*    1 52    WS-C2960S-48LPS-L  15.0(2)EX5            C2960S-UNIVERSALK9-M

2 52    WS-C2960S-48LPS-L  15.0(2)EX5            C2960S-UNIVERSALK9-M

解決方案

OID pethMainPseConsumptionPower返回介面乙太網供電(PoE)所消耗的功率。對於像2960這樣具有功率感應和策略功能的交換機，此對象識別符號提供PoE裝置的實際功耗。您可以通過show power inline police命令看到此情況，該命令提供實際功耗以及埠單獨功耗（位於Oper Power下，結尾也是Totals下）。

NMS> snmpwalk -v 2c -c public  10.106.36.239  1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.2.1 = Gauge32: 462

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.3.1 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.4.1 = Gauge32: 23

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.5.1 = INTEGER: 0

Switch#

show power inline police

Available:

462.0(w)

Used:43.6(w)  Remaining:418.4(w)

Interface Admin  Oper       Admin      Oper       Cutoff Oper

State  State      Police     Police     Power  Power

--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----

Gi0/1     auto   on         none       n/a        n/a    5.7

Gi0/2     auto   on         none       n/a        n/a    3.9

Gi0/3     auto   on         none       n/a        n/a    5.2

Gi0/4     auto   on         none       n/a        n/a    8.7

Gi0/5     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/6     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/7     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/8     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/9     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/10    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/11    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/12    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/13    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/14    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/15    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/16    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/17    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/18    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/19    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Interface Admin  Oper       Admin      Oper       Cutoff Oper

State  State      Police     Police     Power  Power

--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----

Gi0/20    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/21    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/22    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/23    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/24    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/25    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/26    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/27    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/28    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/29    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/30    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/31    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/32    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/33    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/34    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/35    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/36    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/37    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/38    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/39    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/40    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/41    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Interface Admin  Oper       Admin      Oper       Cutoff Oper

State  State      Police     Police     Power  Power

--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----

Gi0/42    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/43    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/44    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/45    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/46    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/47    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/48    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----

Totals:                                                  23.4

USED電源列表示分配給埠的PoE數量。

AVAILABLE電源列表示系統中PoE的總量。

REMAINING POWER列表示（可用 — 已使用）

因此，要比較pethMainPseConsumptionPower SNMPWALK的輸出，要使用的正確命令是show power inline police。

相關資訊

配置乙太網供電