目錄

簡介

密碼復原程式

簡介

本文檔介紹在忘記密碼且無法通過平台使用者訪問CLI時，如何重置Cisco UCDM平台密碼。

密碼復原程式

本節介紹Cisco UDCM密碼復原程式。

附註：此過程僅適用於CUCDM 10.1.x和10.6 GRUB版本1.99-21ubuntu3.17和3.18。

1. 如果可能，通過禁用網路來禁用連線。這樣可確保不會丟失事務。

2. 登入到VMWare並選擇Cisco UCDM虛擬機器(VM)。

3. 按一下右鍵VM並選擇Edit Settings。

4. 按一下Options頁籤，選擇Boot Options，然後選中Force BIOS Setup部分的覈取方塊。下次啟動虛擬機器時，強制進入BIOS。

5. 開啟Cisco UCDM顯示器（啟動虛擬機器控制檯）。

6. 按一下重新啟動按鈕（重新啟動訪客）。

7. 虛擬機器進入BIOS並退出BIOS而不做任何更改。（下一步需要在系統引導之前快速執行）。

8. 在Grub引導控制檯上按e。

9. 導航到最後一行的第二行，該行以linux開頭。

10. 導覽至'init=/bin/bash'行尾，如下圖所示。

11. 按Ctrl-X以啟動系統。

12. 在系統引導後輸入mount -o remount，rw /。

13. 輸入passwd platform，然後為系統輸入新密碼。

14. 鍵入sync以強制檔案系統同步。

15. 鍵入exit，然後關閉並開啟VM。

16. 當系統啟動時，選擇Ubuntu（使用Linux 3.2.0-70 — 虛擬）。

您現在可以使用步驟13中設定的密碼以平台使用者身份登入。