目錄

簡介:

需求

採用元件

配置步驟

SCCP PLAR配置

SIP PLAR配置

驗證

簡介:

本文探討如何使用Cisco Unified Communications Manager(CUCM)為專用線路自動振鈴(PLAR)或熱撥號配置Cisco IP電話。

PLAR功能的設計目的是，一旦電話在特定線路上摘機，它就會撥打預配置的號碼。

作者：Cisco TAC工程師Jose Villalobos。

由Cisco TAC工程師Luis Ramirez編輯。

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 思科整合通訊管理員(CUCM)

- 呼叫搜尋空間(CSS)

- 分割槽(PT)

- 轉換模式

- 作業階段啟始通訊協定(SIP)撥號規則

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- CUCM 10.5

- 瘦客戶端控制協定(SCCP)和SIP電話向CUCM註冊

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路處於活動狀態，請確保您瞭解任何更改的潛在影響。

相關產品

本文件也適用於以下硬體和軟體版本：

- CUCM 8.X/9.X/11.X

配置步驟

SCCP PLAR配置

為了在IP電話摘機時允許電話自動撥打預配置的電話號碼，CSS配置了一個分割槽，該分割槽包含帶有空白轉換模式字串的轉換模式。這將導致Cisco Call Manager立即與此模式匹配。然後，轉換模式將被叫號碼（即none）轉換為呼叫傳遞的目標號碼（熱撥號）。

附註：由於為PLAR配置的目錄號碼(DN)在預配置的號碼摘機時撥打該號碼，因此不能使用PLAR DN撥打任何其他號碼。例如，這是酒店大堂的典型配置。

步驟1.為PLAR目標建立分割槽。

導航到Call Routing> Class Control>Partition，然後Add a New Partition。輸入所需的詳細資訊，然後按一下插入

步驟2.建立新的CSS

導覽至呼叫路由>類別控制> 呼叫搜尋空間 然後按一下 新增新的呼叫搜尋空間.

步驟3.建立轉換模式。

導覽至Call Routing> Translation Pattern，然後按一下Add a New Translation Pattern。選擇先前在步驟1和步驟2中建立的所需分割槽名稱和CSS。最後，在被叫方轉換掩碼下，輸入PLAR目標編號。按一下「Insert」。

附註：確保「轉換模式」欄位留空。

附註：示例後面的設計基於DN 1161。1161是PLAR的目標，但此配置可以確保1161可以從任何其他電話獲得呼叫。

翻譯模式的第一個螢幕截圖中使用的CSS可以訪問目標DN分割槽。

步驟4.  為PLAR電話分配所需的呼叫搜尋空間。

- 導覽至Device > Phone

- 按一下「Find」可在Cisco Unified Communications Manager中找到所有已註冊的IP電話

- 選擇PLAR電話，然後選擇要進行PLAR的DN

- 將CSS分配到DN for PLAR

附註：此配置示例在DN 1054到1161上建立一個PLAR，但CSS配置為一個DN級別，這提供了將另一個DN分配給電話上不同按鈕的功能，從而允許從同一IP電話進行正常呼叫而不影響PLAR功能。

SIP PLAR配置

步驟1.建立SIP PLAR撥號規則

- 否導航到呼叫路由>撥號規則> SIP撥號規則

- 新增新的。

附註：說明欄位是可選的。

附註：Dial Parameter（撥號引數）設定為按鈕，以強制PLAR功能只有1個DN裝置。

附註：如果另一個按鈕或IP電話中需要PLAR，則需要建立另一個PLAR規則。

步驟2.將規則分配給SIP電話。

這隻在SIP電話上需要。

驗證

為了驗證配置是否正確執行，請摘機電話。電話自動撥打1161。