目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

組態

驗證

疑難排解

無法將CUCM上的第二行新增到ATA 187

相關資訊

簡介

本文檔介紹向Cisco Unified Communications Manager(CM)6.x/7.x伺服器註冊ATA的步驟。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco Unified CM 6.x及更高版本。

- Cisco ATA 186/187版本3.2(4)。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

請參閱思科技術提示慣例以瞭解更多有關文件慣例的資訊。

組態

執行以下步驟向Cisco Unified CM註冊ATA。

1. 從Cisco Software Download（僅限註冊客戶）部分下載ATA韌體檔案ata_03_02_04_sccp_090202_a.zip。

2. 現在，您需要建立ATADefault.cnf.xml檔案。將此配置複製到文本編輯器中，並將其另存為ATADefault.cnf.xml。請務必根據需要指定TFTP伺服器的IP地址。

<device>

<devicePool>

<callManagerGroup>

<members>

<member priority="0">

<callManager>

<ports>

<ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>

</ports>

<processNodeName>IP ADDRESS OF YOUR TFTP SERVER</processNodeName>

</callManager>

</member>

</members>

</callManagerGroup>

</devicePool>

<loadInformation>ATA030204SCCP090202A.zup</loadInformation>

<vendorConfig>

<videoCapability>1</videoCapability>

<spanToPCPort>0</spanToPCPort>

</vendorConfig>

</device>

3. 在您的PC上安裝任何思科支援的TFTP伺服器。

注意：確保可以從ATA訪問此電腦。

4. 將firmware檔案和.xml檔案複製到tftp根目錄中。

5. 通過Web瀏覽器訪問ATA 186/dev的http://IP地址。

6. 在「Tftp URL」欄位中指定tftp伺服器地址路徑。

7. 在CA0或CM欄位中指定Cisco Unified CM地址。

8. 按一下apply以使更改生效。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

無法將CUCM上的第二行新增到ATA 187

問題在於，您不能在Cisco Unified CM上向ATA 187新增第二行。

ATA 187使用兩個MAC地址自動註冊到Cisco Unified CM。一個是來自後蓋的MAC地址，另一個是移位的MAC(例如，MAC是AABBCCDDEEFF，而移位的MAC是BBCCDDEEFF01)。 為了解決此問題，您需要使用移位的MAC來提供DN的第二個埠。

相關資訊

- Cisco ATA 180系列類比電話配接器

- 語音技術支援

- 語音和整合通訊產品支援

- Cisco IP電話故障排除

- 技術支援與文件 - Cisco Systems