目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

問題

解決方案

相關資訊

簡介

大英國協運動會將於2006年在墨爾本舉行。澳洲許多州的夏令時已經改變。本文說明夏時制變化對語音產品的影響，並提供解決方法。

在澳洲，夏令時結束的時間已從3月的最後一週移至4月的第一週。此更改的含義是，2006年3月26日凌晨3:00點，而不是在週日結束，夏令時將在2006年4月2日凌晨3:00點結束。這一變化只適用於2006年。夏令時影響澳洲的這些州：

- 維多利亞

- 塔斯馬尼亞

- 南澳洲

- 新南威爾士

- 澳洲首都地區(ACT)

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- PSTN閘道(PGW)2200

- H.323訊號傳送介面(HSI)

- 計費與計量系統(BAMS)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

Sun Microsystems發佈了Solaris 8 OS的修補程式，以避免因夏令時更改而導致的任何問題。思科建議您使用此修補程式升級作業系統版本。請參閱解決方案部分，獲取有關如何下載和應用修補程式的說明。

夏令時更改肯定會影響使用系統時間資源的所有PGW 2200應用程式。思科強烈建議您在所有應用伺服器上安裝相關的作業系統補丁程式，以儘量減少此事件的任何影響。

問題

使用的元件部分列出的語音產品必須調整系統時間，以便考慮到本地時間的變化。如果不調整系統時間，系統將在正確時間(2006年3月26日至4月2日)前1小時運行。系統時間不正確的問題包括日誌檔案、報告和顯示功能中的時間戳錯誤，以及客戶端 — 伺服器同步問題。

解決方案

使用此解決方案可解決此問題。

安裝CSCOh015補丁程式。請完成以下步驟：

1. 前往Cisco.com上的Software Download(僅限註冊客戶)頁面。

2. 向下滾動到Cisco PGW 2200 Node Components Cisco Media Gateway Controller部分。

3. 點選所用版本的連結。例如，版本9.2(2)、9.3(2)、9.4(1)、9.5(2)或9.6(1)。

4. 按一下Download MGC Node Solaris 8 Packages連結。

5. 按一下CSCOh015補丁下載並應用該補丁。

相關資訊

- 語音技術支援

- 語音和IP通訊產品支援

- Cisco IP電話故障排除

- 技術支援與文件 - Cisco Systems