目錄

簡介

如何使用Linksys VOIP路由器訪問某些網站？

相關資訊

簡介

本文是系列文章中的一篇，旨在協助安裝、疑難排解和維護Cisco Small Business產品。

問：如何使用Cisco Small Business VoIP路由器訪問某些網站？

A.

無法訪問某些網站是由三個主要因素造成的：

1. Web瀏覽器的安全性設定得太高

2. 路由器上未正確設定MTU

3. 安全的網站

降低Internet Explorer的安全設定

第1步：

按兩下Internet Explorer，然後按一下Tools。

第2步：

選擇Internet Options，然後按一下Security > Custom Level。將出現一個類似於步驟3的視窗。

步驟3:

在「Reset to」下拉選單下，選擇「Medium-Low」，然後按一下「OK」。

附註：如果此操作不起作用，請在ADSL網關上啟用MTU。有關說明，請完成下一節中的步驟。

在VoIP路由器上啟用MTU

第1步：

確定網站的正確MTU大小。

第2步：

訪問路由器的基於Web的設定頁。有關說明，請按一下此處。

步驟3:

當路由器的基於Web的設定頁面出現時，請查詢MTU並將其設定為Manual。在「Size」欄位中，輸入從步驟1取得的MTU值。

附註：以下是DSL和電纜連線的建議MTU大小：

電纜連線:1500

PPPoE DSL連線:1492

第4步：

按一下 。

附註：如果不起作用，請完成下一節中的步驟，在路由器上開啟埠。

為安全站點開啟埠

第1步：

訪問路由器的基於Web的設定頁。有關說明，請按一下此處。

第2步：

當路由器的基於Web的設定頁面出現時，按一下Applications & Gaming > Port Triging。

步驟3:

在Application下鍵入「https」，然後在Triggered Range和Forwarded Range欄位中鍵入「443」（https使用的埠）。

第4步：

按一下 。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems