目錄

簡介

如果有線電腦上的連線持續中斷，我該怎麼辦？

相關資訊

簡介

本文是系列文章中的一篇，旨在協助安裝、疑難排解和維護Cisco Small Business產品。

如果我不斷丟失有線電腦上的連線，我該怎麼辦？

A.

完成本文檔中的步驟之前，請檢查電腦在直接連線到寬頻數據機時是否具有穩定的Internet連線。如果數據機沒有穩定的網際網路連線，請聯絡您的網際網路服務提供商(ISP)。 通過數據機的連線穩定後，在路由器上啟用MTU。有關說明，請完成以下步驟：

在路由器上啟用MTU

第1步：

訪問路由器的基於Web的設定頁。有關說明，請按一下此處。

第2步：

當路由器的基於Web的設定頁面出現時，請查詢MTU並將其設定為Manual。在Size欄位中輸入MTU值。

附註：DSL和電纜連線的推薦MTU大小如下：

電纜連線:1500

PPPoE DSL連線:1492

步驟3:

按一下 。

附註：如果此過程不起作用，請檢查即使電腦直接連線到數據機時連線是否斷開。如果連線到數據機時連線穩定，請更新路由器上的韌體。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems