目錄

簡介

如何遠端管理路由器？

相關資訊

簡介

本文是系列文章中的一篇，旨在協助安裝、疑難排解和維護Cisco Small Business產品。

問：如何遠端管理路由器？

A.

遠端管理允許您通過網際網路從遠端位置管理路由器。從遠端位置管理思科S系列路由器類似於在本地訪問路由器。主要區別在於，您必須鍵入路由器的網際網路IP地址，而不是在Web瀏覽器的Address欄中鍵入路由器的LAN IP地址。

要在思科S系列路由器上啟用遠端管理，請完成以下步驟：

1. 在思科S系列路由器上啟用遠端管理

2. 檢查Cisco Small Business路由器的網際網路IP地址

3. 從遠端位置管理思科S系列路由器

附註：繼續之前，請確保路由器已配置好，並且連線到路由器時您的電腦可以聯機。要啟用遠端管理，請完成本文檔中概述的步驟。

在思科S系列路由器上啟用遠端管理

附註：啟用遠端管理功能後，知道路由器的Internet IP地址和密碼的任何人都可以更改路由器的設定。

第1步：

訪問路由器的基於Web的設定頁。有關說明，請按一下此處。

第2步：

當路由器的基於Web的設定頁面開啟時，按一下Administration。

步驟3:

更改Router Password以提高安全性。有關說明，請按一下此處。

第4步：

尋找「Remote Router Access（遠端路由器訪問）」 ，將Web設定為Enabled，並在提供的欄位中將Administration Port保留為「8080」。

第5步：

按一下 。

在路由器上啟用遠端管理後，請檢查Internet IP地址。有關說明，請完成下一節中的步驟。

檢查Cisco Small Business路由器的網際網路IP地址

第1步：

訪問路由器的基於Web的設定頁。有關說明，請按一下此處。

第2步：

按一下Status，然後檢查路由器的Internet IP地址。

獲得路由器的Internet IP地址後，請完成下一節中的步驟，以便遠端訪問路由器。

從遠端位置管理思科S系列路由器

附註：路由器的映像可能因型號和版本號而異。

第1步：

使用從遠端位置連線到Internet的電腦，啟動Internet Explorer並在「地址」欄位中鍵入「http://0.0.0.0:8080」（0代表路由器的Internet IP地址，8080代表指定的埠）。

附註：0代表您之前記下的路由器的Internet IP地址。

第2步：

此時將出現一個新視窗，要求輸入用戶名和密碼。輸入路由器的使用者名稱和密碼（啟用遠端管理之前已更改的新密碼），然後按一下OK。

步驟3:

現在，您應該能夠訪問路由器的基於Web的設定頁面。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems