目錄

簡介

如何設定企業資料螢幕彈出視窗？

相關資訊

簡介

本文檔介紹設定企業資料螢幕彈出視窗的過程。這有助於向已經存在的指令碼新增特定步驟。

如何設定企業資料螢幕彈出視窗？

A.設定企業資料螢幕的步驟如下：

1. 按照《Cisco Desktop Administrator User Guide》第2-3頁至第2-8頁所示配置企業資料。此步驟將自定義欄位新增到欄位清單或編輯當前自定義欄位。

注意：預定義欄位的索引編號為231-255，不能對其進行編輯。自定義欄位可使用索引號0-230進行編輯。

2. 運行Cisco Response Applications Script Editor（思科響應應用程式指令碼編輯器），修改彈出企業資料的指令碼。

圖1:包含一組企業資料步驟的指令碼

3. 在Select Resource之前新增名為「Op Q」的標籤，如圖1和圖2所示。

圖2:新增標籤步驟

4. 更改「選擇資源」步驟，使其不會立即連線。選擇No單選按鈕後，將顯示選定的輸出分支，請參見圖1和圖3。

圖3:選擇資源步驟

5. 使用在步驟1中設定的欄位索引和字串變數新增Set Enterprise Data步驟，如圖1和圖4所示。

圖4:設定企業伺服器資料步驟

6. 要新增其他Set Enterprise Data步驟，請根據需要重複步驟5。

7. 使用ResourceID變數新增Connect步驟，如圖1和圖5所示。

圖5:連線步驟

8. 在失敗的步驟中，在Connect下，新增一個Goto步驟以轉至「Op Q」，如步驟3所述，請參見圖1和圖6。

圖6:轉到步驟

相關資訊

- 思科案頭管理員使用手冊

- 技術支援 - Cisco Systems