目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

問題

解決方案

相關資訊

簡介

本文說明如何在預選的非活動時間後，在Cisco IP電話7960/7940液晶顯示器(LCD)上顯示空閒URL徽標。

必要條件

需求

使用本文檔中的資訊之前，思科建議您瞭解Cisco CallManager管理。

採用元件

本文檔中的資訊基於Cisco CallManager版本3.1或更高版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問題

電話上不顯示空閒URL徽標。

解決方案

確保您已設定正確顯示空閒URL徽標的配置。請完成以下步驟：

1. 從Cisco CallManager Administration視窗中選擇System > Enterprise Parameters。

2. 在「URL空閒」欄位中輸入要顯示的徽標的URL。

3. 在「URL空閒時間」欄位中輸入大於零(0)的值。

該值表示啟用您在步驟2中選擇的徽標之前經過的空閒時間。如果將此值設定為零，則永不顯示空閒URL徽標。

註：此視窗中顯示的引數是全域性引數。要為特定電話設定不同的值，請在電話配置下更改「URL空閒時間」欄位和「URL空閒時間」欄位的值。否則，電話配置中的Idle Timer欄位為空，如以下示例所示：

注意：選擇Device > IP phone >搜尋您的電話以查詢此電話配置。

相關資訊

- 語音技術支援

- 語音和IP通訊產品支援

- Cisco IP電話故障排除

- 技術支援與文件 - Cisco Systems