目錄

簡介

必要條件

需求

慣例

Cisco 2700系列Location Appliance

連線到位置裝置

逐步密碼復原程式

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何恢復Cisco 2700系列Location Appliance的根密碼。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

Cisco 2700系列Location Appliance

本文檔中介紹的密碼恢復過程適用於Cisco Location Appliance的所有版本。

連線到位置裝置

完成以下步驟以連線到Location Appliance控制檯埠：

注意：使用控制檯電纜連線到控制檯埠。其他纜線（例如直通纜線）在控制檯埠上不起作用。

1. 使用帶有9針凸式至9針凹式聯結器的直通電纜，將電腦上的COM 1或COM 2埠連線到Location Appliance上的RS-232埠。

2. 在您的電腦上開啟終端模擬程式。

注意：以下說明介紹了將Microsoft HyperTerminal用作終端模擬程式的過程。其他程式也類似。

3. 在Connection Description視窗中輸入名稱。

4. 為連線選擇一個圖示。

5. 按一下「OK」（確定）。

6. 在「連線到」視窗中，使用「使用連線」下拉選單選擇電纜連線的埠。

7. 按一下「OK」（確定）。

8. 在「埠設定」視窗中，進行以下選擇：

- 每秒位元數（鮑率）：9600

- 資料位元：8

- 同位：無

- 停止位元：1

- 流量控制：無

9. 按一下「OK」（確定）。

10. 按Enter鍵。

逐步密碼復原程式

完成以下步驟以恢復Location Appliance的根密碼：

1. 您需要重新啟動系統並等待出現此視窗。

系統不會在這裡停留太久，所以當您看到此視窗時必須非常快。

2. 顯示此視窗後，按Esc以進入引導選單。

3. 選擇Red Hat Enterprise Linux ES(2.4.21-32.ELsmp)，然後按e進行編輯。

4. 導航到以單詞kernel開頭的行，然後按e。

出現此視窗：

5. 轉到行尾。輸入一個空格（保留一個空格），然後輸入1，然後按Enter。

6. 儲存更改，然後按b。

將返回此視窗。

7. 按b開始啟動。

啟動順序可以開始，並在結束時收到shell提示。

注意：如果設定了單使用者模式口令，則不會顯示外殼提示。

8. 您可以使用passwd指令變更根密碼。然後輸入並確認新密碼。

9. 在shell提示符下輸入reboot以重新啟動系統。

相關資訊

- Wireless Location Appliance常見問題

- 思科無線定位裝置入門指南（5.1版及更高版本）

- 思科定位裝置配置指南6.0版

- 無線支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems