目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

PCF Ops-Center for Splunk Connection Down中存在警報規則

問題

疑難排解

簡介

本文檔介紹對雲本地部署平台(CNDP) PCF中出現的Splunk問題進行故障排除的過程。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

· 策略控制功能(PCF)

· 5G CNDP

· 多克和庫貝爾內特

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

· PCF REL_2023.01.2

· Kubernetes v1.24.6

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

在此設定中，CNDP託管一個PCF。

Splunk Server是Splunk軟體平台的核心元件。它是一種可擴展且功能強大的解決方案，可用於收集、索引、搜尋、分析和視覺化機器生成的資料。

Splunk Server作為分散式系統運行，可以處理各種來源的資料，包括日誌、事件、度量和其他電腦資料。它提供收集和儲存資料、執行即時索引和搜尋的基礎設施，並透過其基於Web的使用者介面提供見解。

PCF Ops-Center for Splunk Connection Down中存在警報規則

alerts rules group splunk-forwarding-status-change

rule splunk-forwarding-status-change

expression "splunk_log_forwarding_status== 1"

duration 1m

severity major

type "Equipment Alarm"

annotation description

value "splunk-forward-log Down"

注意：您需要驗證PCF運行中心中是否存在此規則，以便有效地對Splunk連線問題進行警報。

問題

您會看到Splunk轉發失敗的通用執行環境(CEE) Ops-Center警報。

Command:

cee# show alerts active summary summary

Example:

[pcf01/pcfapp] cee# show alerts active summary

NAME UID SEVERITY STARTS AT DURATION SOURCE SUMMARY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

splunk-forwarding-sta 23df441759f5 major 05-12T22:47:21 43h33m50s pcf-master-3 Unknown

splunk-forwarding-sta 0bf8ad5f91f1 major 05-12T19:07:51 3h20m20s pcf-master-2 Unknown

splunk-forwarding-sta 612f428fa42e major 05-09T06:43:01 70h32m40s pcf-master-2 Unknown

splunk-forwarding-sta 23df441759f5 major 05-12T22:47:21 43h33m50s pcf-master-3 Unknown

疑難排解

步驟 1.連線到主節點並驗證consolidated-logging-0 Pod狀態。

Command:

cloud-user@pcf01-master-1$ kubectl get pods -A |grep consolidated-logging-0

Example:

cloud-user@pcf01-master-1:~$ kubectl get pods -A -o wide | grep consolidated-logging-0

NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE

pcf-pcf01 consolidated-logging-0 1/1 Running 0 2d22h xxx.xxx.x.xxx pcf01-primary-1 <none> <none>

cloud-user@pcf01-master-1:~$

步驟 2.使用以下命令登入統一的Pod，驗證Splunk連線。

為了檢查是否已在埠8088上建立連線，您可以使用此命令：

cloud-user@pcf01-master-1:~$ kubectl exec -it -n pcf-pcf01 consolidated-logging-0 bash

kubectl exec [POD] [COMMAND] is DEPRECATED and will be removed in a future version. Use kubectl exec [POD] -- [COMMAND] instead.

groups: cannot find name for group ID 303

I have no name!@consolidated-logging-0:/$

I have no name!@consolidated-logging-0:/$

I have no name!@consolidated-logging-0:/$ netstat -anp | grep 8088

I have no name!@consolidated-logging-0:/$

I have no name!@consolidated-logging-0:/$

步驟 3.如果沒有與Splunk的連線，請驗證PDF Ops-Center上的配置。

cloud-user@pcf01-master-1:~$ ssh -p 2024 admin@$(kubectl get svc -A -o wide |grep 2024 | grep ops-center-pcf | awk '{ print $4}')

[pcf01/pcfapp] pcf#show running-config| include splunk

[pcf01/pcfapp] pcf# debug splunk hec-url https://xx.xxx.xxx.xx:8088

[pcf01/pcfapp] pcf# debug splunk hec-token d3a6e077-d51b-4669-baab-1ddf19aba325

[pcf01/pcfapp] pcf#

步驟 4.如果未建立連線，則重新建立consolidated-logging-0 Pod。

cloud-user@pcf01-master-1:~$ kubectl delete pod -n pcf-pcf01 consolidated-logging-0

步驟 5.刪除後驗證consolidated-logging-0Pod。

cloud-user@pcf01-master-1:~$ kubectl get pods -A | grep consolidated-logging-0

步驟 6.連線到consolidated-loggingpod，完成到埠8088的netstat連線，並驗證已建立Splunk連線。

cloud-user@pcf01-master-1:$ kubectl exec -it -n pcf-wscbmpcf consolidated-logging-0 bash

I have no name!@consolidated-logging-0:/$ netstat -anp | grep 8088

tcp 0 0 xxx.xxx.xx.xxx:60808 xx.xxx.xxx.xx:8088 ESTABLISHED 1/java

tcp 0 4957 xxx.xxx.xx.xxx:51044 xx.xxx.xxx.xx:8088 ESTABLISHED 1/java

tcp 0 4963 xxx.xxx.xx.xxx:59298 xx.xxx.xxx.xx:8088 ESTABLISHED 1/java

tcp 0 0 xxx.xxx.xx.xxx:34938 xx.xxx.xxx.xx:8088 ESTABLISHED 1/java

tcp 0 0 xxx.xxx.xx.xxx:43964 xx.xxx.xxx.xx:8088 ESTABLISHED 1/java