目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

支援的版本

將AP重置為出廠預設設定

升級程式

確定引導塊版本

升級程式

VxWorks中的限制

VxWorks — 安全注意事項

相關資訊

簡介

本檔案將說明用於升級透過主控台連線執行VxWorks韌體的存取點(AP)的方法。當使用者沒有FTP伺服器，或者AP未配置瀏覽器可以連線的IP地址時，此方法很有用。有關如何通過Web瀏覽器或檔案伺服器執行韌體升級的說明，請參閱管理韌體和配置的更新韌體部分。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文檔中的資訊基於已升級到VxWorks韌體版本12.01T1的VxWorks韌體版本12.05。此升級過程使用運行VxWorks韌體映像12.01T1的1200 AP。

要通過AP控制檯升級韌體，需要AP韌體映像檔案。

註：有關最新版本，請參閱無線LAN下載。

要下載的檔案是一個檔案（AP12xxvxxxx.exe，自解壓歸檔檔案）。

必須再次提取該檔案，這會產生未壓縮的影象(AP12xxvxxxx.img)檔案。

註：.img檔案是安裝在AP上的檔案，而不是.exe檔案。

要將電腦上的COM1或COM2埠連線到AP上的控制檯埠，需要使用直通的9針串列擴展電纜。連線纜線後，請使用終端模擬器（例如超級終端機），並使用以下設定設定作業階段：

- 9600 bps

- 8個資料位

- 無奇偶校驗

- 1停止位

- 無（無）流量控制

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

支援的版本

AP必須運行VxWorks韌體版本11.40T或更高版本，才能安裝VxWorks韌體版本12.05。

將AP重置為出廠預設設定

如果需要將裝置重新設定為出廠預設值，請參閱管理韌體和配置的重置配置部分。

升級程式

本節介紹的升級程式與AP上的引導塊版本0.05有關。升級12.01T1韌體的過程是相同的，無論您的AP上是否有可用的引導塊版本。

確定引導塊版本

您需要拔下並更換電源接頭以重新啟動AP。這將確定AP上可用的引導塊版本。

當AP重新啟動時，系統會顯示介紹性資訊。啟動塊版本出現在此文本的第三行，並標籤為Bootstrap Ver。此輸出顯示了顯示的載入程式版本0.05:

System ID: 000ED77C343E

Motherboard: IBM405 200MHz, 8192KB FLASH, 16384KB DRAM, Revision 00

Bootstrap Ver. 0.05: FLASH, CRC C5CA9B6B (OK)

Initialization: OK

升級程式

完成以下步驟以升級您的AP:

1. 當記憶體檔案列在Memory:File標題下時，請在五秒內按Ctrl-W以進入啟動塊選單。

2. 按=（等號鍵）進入主選單。

c -- Copy file

f -- File dir

l -- downLoad file into DRAM

u -- Upload file

p -- xfer Protocol

n -- coNsole

r -- Run

s -- System info.

附註：  選單區分大小寫，並且沒有與Windows或UNIX命令列管理程式相同的命令提示符。

3. 按Ctrl-Z以顯示隱藏的重新格式化選單。將顯示以下選單項：

U -- Upgrade bootstrap from file.

!--- FORMAT memory bank.

4. 按!(感歎號鍵Shift-1)用於清除快閃記憶體中的內容，並為新韌體騰出空間。

!--- FORMAT memory bank.

5. 按3選擇快閃記憶體儲存組。

FORMAT Memory Bank:

1 -- DRAM

2 -- Config

3 -- FLASH

6. 按Y確認FORMAT。

注意：此步驟將清除銀行中的所有檔案。

Y -- *FORMAT*

N -- CANCEL

擦除快閃記憶體時，系統會顯示所有記憶體型別的更新內容。

Memory Bank   total      used      left

DRAM      16742624         0  16742624

Config      524288       292    523996

FLASH      7602176         0   7602176

M

Memory Bank:File                     address      size   encoding type  flags

a) Config:AP Installation Key      FF820000        80  none     Key   0000

b) Config:AWC_ConfigDB             FF820050       212  AiroDB1  Data  0000

7. 選擇檔案傳輸協定，以便為檔案傳輸進行設定。

1. 在主選單中，按p選擇傳輸協定。

c -- Copy file

f -- File dir

l -- downLoad file into DRAM

u -- Upload file

p -- xfer Protocol

n -- coNsole

r -- Run

s -- System info.

!--- FORMAT memory bank.

2. 按x選擇Xmodem。

x -- Xmodem

k -- 1K-Xmodem

8. 將波特率設定為115200 bps以加速傳輸。請完成以下步驟：

1. 在主選單中，按n選擇控制檯。

c -- Copy file

f -- File dir

l -- downLoad file into DRAM

u -- Upload file

p -- xfer Protocol

n -- coNsole

r -- Run

s -- System info.

!--- FORMAT memory bank.

2. 按b更改波特率。

b -- Baud (all N/8/1)

e -- Echo test (<esc> stops)

o -- Output test (any key stops)

l -- LED test

3. 按g將波特率設定為115200 bps。

a -- 4800

b -- 9600

c -- 19200

d -- 28800

e -- 38400

f -- 57600

g -- 115200

一旦控制檯速度更改，與AP的通訊就會丟失。

9. 重置終端程式的速度以重建通訊。

1. 斷開終端程式。

2. 將其連線屬性更改為115200 bps。

3. 重新連線終端程式。

10. 重新連線後，按Esc鍵退出選單樹並返回到AP主選單。

a -- 4800

b -- 9600

c -- 19200

d -- 28800

e -- 38400

f -- 57600

g -- 115200

b -- Baud (all N/8/1)

e -- Echo test (<ESC> stops)

o -- Output test (any key stops)

l -- LED test

c -- Copy file

f -- File dir

l -- downLoad file into DRAM

u -- Upload file

p -- xfer Protocol

n -- coNsole

r -- Run

s -- System info.

!--- FORMAT memory bank.

注意：確保在後續步驟中使用未壓縮的韌體檔案（.img檔案）進行檔案傳輸。請參閱無線LAN下載以下載AP映像。

11. 按l（小寫L）以設定AP以接收檔案。

l

Using Xmodem

(type <Ctrl-X> to cancel)

CCC

12. 執行以下步驟通過Xmodem接收韌體檔案。

注意：本文檔假定您通過控制檯使用超級終端進行升級過程。

1. 按一下「超級終端機」視窗選單欄上的Transfer頁籤。

2. 在彈出視窗中選擇Send File頁籤。

3. 在Send File（傳送檔案）視窗中，瀏覽並選擇此AP需要升級到的相應未壓縮映像檔案(img)。您應該已經在PC上下載了此未壓縮的映像檔案。

4. 選擇Xmodem作為用於將檔案傳送到AP的協定。

13. 現在，通過Xmodem協定的檔案傳輸將啟動。Xmodem檔案傳輸視窗如下所示：

傳輸完成後，系統顯示所有記憶體型別的更新內容。

注意：在此輸出中，系統顯示新升級的韌體版本12.05（以粗體突出顯示）。

Memory Bank   total      used      left

DRAM      16742624   1501612  15241012

Config      524288       292    523996

FLASH      7602176         0   7602176

Memory Bank:File                     address      size   encoding type  flags

a) DRAM  :EnterpriseAP Sys 12.05   00008720   1225476  gzip     Exec  0901

b) DRAM  :EnterpriseAP Web 12.05   00133A24    149300  .tar.gz  Web   0000

c) DRAM  :Inflate Ver. c14o        00158158      7496  gzip     Dcdr  0900

d) DRAM  :350 Series FW 5.20.47    00159EA0     59292  .tar.gz  Data  0000

e) DRAM  :AIR-CB20A FW 5.20.47     0016863C     60048  .tar.gz  Data  0000

f) Config:AP Installation Key      FF820000        80  none     Key   0000

g) Config:AWC_ConfigDB             FF820050       212  AiroDB1  Data  0000

14. 將控制檯波特率設回9600 bps，以減少檔案傳輸完成後出錯或出現問題的可能性。

1. 按n在主選單中選擇控制檯。

c -- Copy file

f -- File dir

l -- downLoad file into DRAM

u -- Upload file

p -- xfer Protocol

n -- coNsole

r -- Run

s -- System info.

!--- FORMAT memory bank.

2. 按b更改波特率。

b -- Baud (all N/8/1)

e -- Echo test (<esc> stops)

o -- Output test (any key stops)

l -- LED test

3. 按b將波特率重新設定為9600 bps。

a -- 4800

b -- 9600

c -- 19200

d -- 28800

e -- 38400

f -- 57600

g -- 115200

一旦控制檯速度更改，與AP的通訊就會丟失。

15. 重置終端程式的速度以重建通訊。

1. 斷開終端程式。

2. 將其連線屬性更改為9600 bps。

3. 重新連線終端程式。

16. 重新連線後，按Esc鍵退出選單樹並返回到AP主選單。

a -- 4800

b -- 9600

c -- 19200

d -- 28800

e -- 38400

f -- 57600

g -- 115200

b -- Baud (all N/8/1)

e -- Echo test (<ESC> stops)

o -- Output test (any key stops)

l -- LED test

c -- Copy file

f -- File dir

l -- downLoad file into DRAM

u -- Upload file

p -- xfer Protocol

n -- coNsole

r -- Run

s -- System info.

!--- FORMAT memory bank.

17. 手動將每個檔案（一次一個）從DRAM移動到快閃記憶體。

1. 按c啟動複製。

c -- Copy file

f -- File dir

l -- downLoad file into DRAM

u -- Upload file

p -- xfer Protocol

n -- coNsole

r -- Run

s -- System info.

!--- FORMAT memory bank.

2. 按3選擇快閃記憶體作為目標儲存體。

Copy Into Bank:

1 -- DRAM

2 -- Config

3 -- FLASH

3. 按a以選擇要複製的第一個檔案。

File To Copy:

a -- EnterpriseAP Sys 12.05

b -- EnterpriseAP Web 12.05

c -- Inflate Ver. c14o

d -- 350 Series FW 5.20.47

e -- AIR-CB20A FW 5.20.47

f -- AP Installation Key

g -- AWC_ConfigDB

!--- Choose a to copy the first file, EnterpriseAP Sys 12.05, !--- from DRAM into Flash.

將檔案從DRAM複製到Flash後，將顯示檔案系統的更新內容。請注意，同一檔案同時駐留在DRAM和快閃記憶體中。

Memory Bank   total      used      left

DRAM      16742624   1501612  15241012

Config      524288       292    523996

FLASH      7602176   1225476   6376700

Memory Bank:File                     address      size   encoding type  flags

a) DRAM  :EnterpriseAP Sys 12.05   00008720   1225476  gzip     Exec  0901

b) DRAM  :EnterpriseAP Web 12.05   00133A24    149300  .tar.gz  Web   0000

c) DRAM  :Inflate Ver. c14o        00158158      7496  gzip     Dcdr  0900

d) DRAM  :350 Series FW 5.20.47    00159EA0     59292  .tar.gz  Data  0000

e) DRAM  :AIR-CB20A FW 5.20.47     0016863C     60048  .tar.gz  Data  0000

f) Config:AP Installation Key      FF820000        80  none     Key   0000

g) Config:AWC_ConfigDB             FF820050       212  AiroDB1  Data  0000

h) FLASH :EnterpriseAP Sys 12.05   FF8A0000   1225476  gzip     Exec  0901

4. 重複步驟18a到18c，直到DRAM中列出的所有檔案也列在快閃記憶體中。

Memory Bank   total      used      left

DRAM      16742624   1501612  15241012

Config      524288       292    523996

FLASH      7602176   1501612   6100564

Memory Bank:File                     address      size   encoding type  flags

a) DRAM  :EnterpriseAP Sys 12.05   00008720   1225476  gzip     Exec  0901

b) DRAM  :EnterpriseAP Web 12.05   00133A24    149300  .tar.gz  Web   0000

c) DRAM  :Inflate Ver. c14o        00158158      7496  gzip     Dcdr  0900

d) DRAM  :350 Series FW 5.20.47    00159EA0     59292  .tar.gz  Data  0000

e) DRAM  :AIR-CB20A FW 5.20.47     0016863C     60048  .tar.gz  Data  0000

f) Config:AP Installation Key      FF820000        80  none     Key   0000

g) Config:AWC_ConfigDB             FF820050       212  AiroDB1  Data  0000

h) FLASH :EnterpriseAP Sys 12.05   FF8A0000   1225476  gzip     Exec  0901

i) FLASH :EnterpriseAP Web 12.05   FF9CB304    149300  .tar.gz  Web   0000

j) FLASH :Inflate Ver. c14o        FF9EFA38      7496  gzip     Dcdr  0900

k) FLASH :350 Series FW 5.20.47    FF9F1780     59292  .tar.gz  Data  0000

l) FLASH :AIR-CB20A FW 5.20.47     FF9FFF1C     60048  .tar.gz  Data  0000

18. 將所有檔案複製到快閃記憶體中後，重新通電以重新啟動AP（將其關閉，然後重新開啟）。

Testing DRAM...

(press <esc> to bypass)

Testing DRAM...

(press <esc> to bypass)

DRAM OK

Power-on reset.

Copyright 1996-2000 Cisco Systems, Inc.

Copyright 1984-2000 Wind River Systems, Inc.

System ID: 000ED77C343E

Motherboard: IBM405 200MHz, 8192KB FLASH, 16384KB DRAM, Revision 00

Bootstrap Ver. 0.05: FLASH, CRC C5CA9B6B (OK)

Initialization: OK

..........

......

Memory Bank   total      used      left

DRAM      16742624         0  16742624

Config      524288       292    523996

FLASH      7602176   1501612   6100564

新韌體的版本顯示在快閃記憶體中。

Memory Bank:File                     address      size   encoding type  flags

a) Config:AP Installation Key      FF820000        80  none     Key   0000

b) Config:AWC_ConfigDB             FF820050       212  AiroDB1  Data  0000

c) FLASH :EnterpriseAP Sys 12.05   FF8A0000   1225476  gzip     Exec  0901

d) FLASH :EnterpriseAP Web 12.05   FF9CB304    149300  .tar.gz  Web   0000

e) FLASH :Inflate Ver. c14o        FF9EFA38      7496  gzip     Dcdr  0900

f) FLASH :350 Series FW 5.20.47    FF9F1780     59292  .tar.gz  Data  0000

g) FLASH :AIR-CB20A FW 5.20.47     FF9FFF1C     60048  .tar.gz  Data  0000

Inflating "EnterpriseAP Sys 10.12"...

19. 當啟動過程完成並且出現主選單時，按H以檢視「Home Menu（主選單）」。

20. 驗證AP現在是否運行新的韌體版本。

AP1200-ed708a      [Cisco 1200 Series AP 12.05]

Uptime: 00:01:56

VxWorks中的限制

VxWorks韌體不支援802.11g無線電。為此，AP必須升級到12.2(13)JA版本的最低版本。因此，AP需要升級到Cisco IOS®以支援802.11g無線電。

VxWorks — 安全注意事項

當基於VxWorks的Aironet AP啟動時，且在此啟動時，如果在軟體映像成功膨脹與LAN和無線電驅動程式載入之間的間隔期間發生重置，則裝置會丟失其配置檔案。然後，裝置會在重新載入期間恢復為出廠預設設定。重新載入時，AP會回覆為預設服務組識別(SSID)、海嘯和開放驗證。因此，這種AP允許未經身份驗證的無線客戶端訪問網路

為了減輕這種安全影響，如果AP位於可支援802.1q中繼的交換機埠上，則可將埠配置為禁止本地VLAN的網路訪問。這阻止了對AP進行管理，而且AP只能配置為允許對標籤的VLAN進行無線訪問。因此，當AP預設時，其未經身份驗證的無線客戶端被置於本徵VLAN中，並在交換機埠上被阻止。

相關資訊

- Cisco Aironet裝置的密碼復原程式

- Cisco Aironet 340系列配置指南

- 無線LAN下載

- 管理韌體和配置

- 運行VxWorks韌體版本12.05的Cisco Aironet 1200系列接入點的版本說明

- 運行韌體版本12.01T1的Cisco Aironet 1200系列接入點的版本說明

- 運行VxWorks軟體的Cisco Aironet 1200系列接入點的快速入門手冊

- 適用於VxWorks的Cisco Aironet 1200系列存取點軟體組態設定指南

- 技術支援與文件 - Cisco Systems