目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

產品描述和用法

BSE342

BSM342

操作模式和說明

通過基站客戶端實用程式進行配置

安裝BSCU

配置客戶端並關聯到基站

配置基站

通過Web瀏覽器配置基站

瀏覽到基站

基站屬性

通過Telnet配置

載入韌體

相關資訊

簡介

Cisco Aironet 340系列基站BSE342和BSM342（統稱為基站或BSx）為家庭使用者和小型辦公室提供到內部網或網際網路的無線連線。帶有乙太網RJ-45埠的基站可以通過數字使用者線路(DSL)或電纜數據機連線到網際網路。BSM342配備整合的56k v.90撥號數據機，使多台電腦可以通過一個撥號連線訪問網際網路。

您可以使用易於使用的圖形介面快速安裝和配置基站。系統隨附的用於Cisco Aironet客戶端介面卡的基站客戶端實用程式(BSCU)為Windows客戶端提供了一個易於使用的工具來執行這些任務。Linux和MacOS客戶端可以通過Telnet或HTTP連線快速輕鬆地配置基站。

BSE342和BSM342沒有用於直接進行電纜連線的控制檯埠。預設設定允許無線客戶端PC與基站關聯，從這一點您可以通過BSCU、Web瀏覽器或Telnet客戶端進行連線，而無需有線連線。

必要條件

需求

在執行本文檔中介紹的任務之前，請使用以下步驟安裝客戶端介面卡：

- Cisco Aironet 340系列無線LAN配接器

- Cisco Aironet 350系列無線LAN配接器

您還應該在客戶端PC上安裝BSCU(請按照安裝BSCU一節中詳述的步驟操作)。 如果您計畫從Linux或MacOS客戶端配置基站，您必須熟悉Web瀏覽器或Telnet。

採用元件

本文檔適用於運行任何韌體版本的BSE342和BSM342基站。

雖然可以在許多不同的無線客戶端平台上使用Cisco Aironet BSx342基站，但目前BSCU僅在運行Microsoft Windows 95、98、2000、ME和XP的平台上受支援。Linux和MacOS客戶端必須使用Web瀏覽器或Telnet客戶端通過HTTP或Telnet配置基站。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

產品描述和用法

BSE342

Cisco Aironet BSE342基站有一個10/100 BaseT乙太網介面，用於連線到有線網路。BSE342可以使用乙太網路上的點對點通訊協定(PPP)(PPPoE)，這是網際網路服務提供商(ISP)透過DSL或纜線資料機將家庭網路連線到網際網路時經常使用的通訊協定。

BSM342

BSM342具有BSE342的功能，還整合了v.90數據機，允許撥號數據機連線到ISP。

操作模式和說明

可為BSE342配置三種操作模式：電纜或DSL數據機、接入點或PPPoE。BSM342有一個附加模式：撥號。

- 電纜/DSL調制解調器模式允許基站通過電纜或DSL數據機連線到ISP和網際網路。

- ISP通過電纜或DSL數據機使用PPP時，會使用乙太網上的PPP模式。

- 接入點模式支援獨立無線網路或連線到內部LAN進行無線接入。此配置允許無線終端訪問本地LAN資源，如印表機和伺服器。

- 撥號模式將基站連線到電話線並使用內部數據機與ISP通訊。

通過基站客戶端實用程式進行配置

通過BSCU配置基站涉及以下步驟：

1. 安裝BSCU

2. 配置客戶端

3. 配置基站

安裝BSCU

按照以下步驟安裝BSCU:

1. 插入客戶端無線電卡。

2. 如果PC上安裝了「基站連線狀態」(BSCS)實用程式，請按一下右鍵系統托盤中的電話圖示，然後選擇Exit，然後再安裝BSCU。

3. 將CD放入電腦的CD-ROM驅動器中，用於配置基站。

4. 使用Windows資源管理器顯示光碟內容。

5. 按兩下BSCU資料夾以顯示它。

6. 按兩下setup.exe檔案。系統將顯示安裝嚮導。

7. 按照安裝嚮導提供的步驟操作。

8. 安裝嚮導要求時，請選擇與基站通話以訪問Internet。

9. 選中Launch Base Station Client Utility條目框，然後按一下Finish以啟動該實用程式。

配置客戶端並關聯到基站

基站沒有控制檯埠。因此，要使用BSCU進行初始配置，必須通過無線鏈路連線到基站。為此，您必須配置客戶端。

基地台具有出廠預設設定為海嘯的服務組識別碼(SSID)。SSID用於標識可以關聯到基站的客戶端。將客戶端上的SSID設定為tsunami。請參閱配置客戶端介面卡以瞭解其他客戶端配置資訊。

按照以下步驟配置客戶端並將其與基站關聯：

1. 從基站客戶端實用程式選單欄中選擇客戶端。

2. 選擇Edit Client Properties，如圖1所示。

圖1 — 選單選擇

3. 確保SSID設定為預設海嘯。

Computer Name值預設為Windows作業系統中配置的名稱。此名稱在無線網路上必須是唯一的。

注意：更改電腦名稱設定可能會導致PC上的其他網路程式無法運行，並且無法識別您的PC登入密碼。更改此設定時請小心。

4. 驗證標籤為Enable Encryption(WEP) 的覈取方塊是否已取消選中。

5. 按一下「OK」（確定）。

圖2 — 客戶端屬性

圖3 — 狀態列

如果客戶端此時無法與基站關聯，您必須將基站重置為其預設設定。請參閱使用Reset按鈕設定預設值。

重置按鈕位於基站後面板上的小孔中，用於將基站引數重置為預設值。

要啟用重置按鈕，請完成以下步驟：

1. 將已拉直的回形針插入小孔並按。

2. 卸下回形針。

3. 狀態LED閃爍琥珀色燈，顯示基站具有以下預設引數值：

無線網路名稱

海嘯

WEP加密金鑰

3031323334353637383930313233

網路型別

基礎設施

資料速率

自動

加密

已啟用

驗證型別

未解決

加密

128位加密

關聯

允許混合單元格

如果按一下「OK」，基地台會傳送這些設定。按一下編輯基站設定以更改基站。

配置基站

一旦BSCU顯示無線客戶端與基站相關聯，您就可以繼續進行配置。

1. 從選單欄中選擇Base Station。

2. 選擇設定基站。

圖4 — 選單選擇

使用我的設定設定設定基站視窗顯示當前基站設定。

圖5 — 當前設定

現在可以對基站進行配置，使其適應網路中的預定角色。

3. 如果對顯示的設定感到滿意，請按一下OK。

當您按一下OK接受基站設定時，BSCU將基站配置為這些設定，然後自動將無線PC中的客戶端無線電配置為相同的基站設定。

無線網路引數

按一下Edit Base Station Settings按鈕時，將顯示Base Station Wireless Network Parameters螢幕，您可以在此螢幕上接受或更改SSID、有線等效保密(WEP)金鑰輸入方法、WEP加密金鑰以及基站和客戶端卡的加密設定。

圖6 — 無線網路引數

SSID（設定服務識別符號）用於標識基站的無線電網路，並且必須與基站通訊的所有無線裝置都必須使用它。要更改此值，請在輸入框中輸入一個新名稱。您可以輸入1到32個ASCII字元。

WEP加密金鑰輸入方法選擇加密金鑰輸入方法。要更改此值，請按一下十六進位制(0-9、A-F)或ASCII文本。

WEP加密金鑰通過128位加密提供安全性。在所有無線裝置和基站上必須設定完全相同的加密金鑰。此條目僅適用於支援128位WEP的客戶端無線電卡。此欄位中的允許條目取決於選擇的金鑰條目方法。對於ASCII條目，可以使用1到13個ASCII字元。如果已選擇十六進位制條目，則可以使用1到26個十六進位制字元(0-9、AF)。

Enable Encryption(WEP)覈取方塊啟用或禁用使用128位加密。按一下框以更改設定。

註：所有無線客戶端PC中的SSID和WEP加密金鑰設定必須與基站中的設定完全匹配。如果在基站中更改這些引數，請使用所有其他無線PC中的BSCU重新配置客戶端卡以匹配新設定。

配置網路引數後，按一下標籤為下一步的按鈕。

基站屬性

Base Station Properties螢幕允許您選擇連線型別選項，如圖7所示。

圖7 — 基站屬性

有關不同模式的說明，請參閱操作模式和說明部分。按一下要使用的模式的單選按鈕，然後按一下Next按鈕。

- DSL/電纜數據機模式的設定

- PPPoE模式設定

- 接入點模式的設定

- 撥號設定

DSL/電纜數據機模式的設定

如果您有來自DSL鏈路或電纜數據機的高速Internet連線，您可以將基站連線到DSL/電纜數據機上的乙太網介面。

電纜或DSL數據機模式是基站的預設模式。此模式允許您連線到服務提供商提供的現有DSL或電纜數據機。

在「Base Station Properties（基站屬性）」螢幕(如圖7所示)中選擇Use Cable or DSL Modem for Internet Connection，然後按一下Next。

圖8 — 電纜/DSL數據機屬性

按一下Next，返回帶有已配置引數的主設定螢幕。按一下OK通過無線鏈路將引數傳送到基站。

圖9 — 電纜/DSL設定

PPPoE模式設定

當ISP需要通過電纜數據機或DSL數據機進行通訊時，會使用乙太網(PPPoE)模式。基站通過乙太網物理連線到DSL或電纜數據機。

在「Base Station Properties（基站屬性）」螢幕(如圖7所示)中選擇Use PPP over Ethernet for Internet Connection，然後按一下Next。

在出現的PPP Over Ethernet Properties螢幕中，輸入使用者名稱、ISP提供的密碼和域名。按「Next」（下一步）。

圖10 - PPPoE屬性

將顯示新設定。確認已設定基站模式和其他引數，然後按一下OK將配置傳送到基站。

圖11 - PPPoE設定

接入點模式的設定

在接入點模式下，基站可以連線到內部有線LAN。在此模式下，無線裝置可以訪問有線LAN以獲取網路資源。

在接入點模式下，基站不為無線或有線裝置提供DHCP伺服器功能或NAT功能。如果有線網路包含DHCP伺服器，則當使用無線網絡卡時，可以將無線PC設定為通過DHCP自動獲取網路資訊。基站充當典型的接入點，並將DHCP資料包傳送到DHCP伺服器或從DHCP伺服器傳送。

註：要在使用外部DHCP伺服器時獲取基站IP地址，可以使用Cisco Aironet 340系列基站CD上的IP設定實用程式(IPSU)(請參閱安裝IPSU)。

在「Base Station Properties（基站屬性）」螢幕（如圖7所示）中，按一下Use as Access Point for Wireless Clients Only單選按鈕，然後按一下Next。

在出現的Access Point Properties螢幕中，選擇基站是否自動接收其IP資訊。如果不是，請根據您的網路填寫地址、掩碼、網關和DNS資訊，然後按一下下一步。

圖12 — 接入點屬性

將顯示新設定。確認已設定基站模式和其他引數，然後按一下OK將配置傳送到基站。

圖13 — 接入點設定

撥號設定

BSM342包括一個整合數據機，用於在沒有寬頻網際網路連線的情況下撥接到ISP。客戶端PC可以啟動按需撥號連線，也可以配置為在手動觸發時撥入ISP。

在「Base Station Properties（基站屬性）」螢幕（如圖7所示）中，選擇「Use Built In 56k Modem for Internet Connection（使用內建的56k數據機進行網際網路連線）」 ，然後按一下「Next（下一步）」。出現「Dialup Modem Properties」螢幕。

圖14 — 撥號數據機屬性

使用者名稱、密碼、電話號碼和域名設定應由您的ISP提供。

根據基站所連線的電話線路的功能，選擇Tone Dialing或Pulse Dialing。

如果您希望數據機在存在來自客戶端PC的流量時自動連線到ISP，請將Dial on Demand設定為On。如果選擇「Off」，則必須在「Base Station Connection Status(BSCS)」螢幕中按一下「Connect」，或（使用Internet瀏覽器時）在基站主選單螢幕中按一下「Start a connection」以手動啟動連線。

空閒掛斷時間設定告知數據機在沒有IP流量通過線路的情況下保持與ISP連線的分鐘數。請注意，ISP在其連線末尾配置的空閒時間可能較短。

Country設定指定整合數據機的國家/地區代碼。將此值設定為運行基站的國家/地區（如果是在國際範圍內撥號，則不設定為數據機撥號的國家/地區）。

圖15 — 撥號數據機設定

按一下Next並顯示撥號設定。驗證引數，然後按一下OK將配置傳送到基站。

通過Web瀏覽器配置基站

如果您使用非Windows平台，或者不希望使用BSCU，您可以從Web瀏覽器配置基站。

瀏覽到基站

要通過Web瀏覽器連線到基站，請輸入BSx的IP地址 apos；的IP地址(&a) 進入Web瀏覽器的Address或Location區域。預設IP地址為192.168.200.1;如果您之前更改過此地址，請輸入正確的地址。

注意：如果瀏覽器無法使用您配置的預設IP地址或地址進行連線，請將基站重置為其預設設定。有關過程，請參閱使用重置按鈕設定預設值。

連線後，將顯示主設定頁。

圖16 — 主設定頁面

主設定螢幕顯示基站的當前設定。

基站屬性

您應該更改SSID和WEP金鑰預設值。為此，請在文本框中鍵入新值。在瀏覽器輸入框中輸入資訊時，必須按Enter鍵完成輸入。如果更改SSID和WEP金鑰，則必須使用Aironet客戶端實用程式在您的客戶端電腦上設定它們。

要啟用基站上的更改，請點選使用新SSID和金鑰。

電纜/DSL數據機模式的設定

在圖16中，您可以看到基站的預設操作模式是cable_DSL_modem，使用黑色字母。有線/DSL數據機模式下提供的其他可配置選項包括：

- 基站名稱:在此處輸入基站的新名稱，然後按Enter鍵。

- 自動獲取網路地址:如果基站從DHCP伺服器收到IP編址資訊，請將此設定保留為開。否則，請選擇Off。螢幕將刷新並顯示IP配置選項。ISP應提供地址、掩碼、網關、DNS和域名資訊。鍵入每個條目後，必須按Enter鍵。

PPPoE模式設定

在首頁中（如圖16所示），按一下PPP_over_ethernet。

首頁面將展開，並輸入要輸入的PPPoE引數。填寫登入名、密碼和域名。這些值應該由您的Internet服務提供商提供。請務必在每條輸入內容的結尾按Enter。

圖17 - PPPoE設定頁面

接入點模式的設定

在首頁中（如圖16所示），按一下accesspoint。

首頁面將展開，並輸入接入點引數。填寫地址、掩碼、網關、DNS和域名資訊。請務必在每條輸入內容的結尾按Enter。

圖18 — 接入點設定頁面

撥號模式的設定

在首頁中（如圖16所示），按一下PPP_over_ethernet。

首頁面將展開，並輸入要輸入的PPPoE引數。填寫登入名、密碼和域名。這些值應該由您的Internet服務提供商提供。請務必在每條輸入內容的結尾按Enter。

如果希望數據機在存在來自客戶端PC的流量時自動連線到ISP，則應將Dial on設定設定為On。如果選擇Off，則必須按一下Start a connection以手動啟動連線，或按一下Stop a connection以手動終止數據機呼叫。

如果沒有IP流量通過線路，Minutes of idle time to cause hangup設定會告訴數據機保持與ISP連線的分鐘數。請注意，ISP在其連線末尾配置的空閒時間可能較短。

圖19 — 撥號設定

通過Telnet配置

可以開啟與基站的內部IP地址的無線Telnet連線。

當您通過Telnet連線到BSx342時，可以看到以下選單：

圖20 - Telnet BSx342連線選單

基站的配置非常簡單。要訪問選單螢幕上的任何選項，可以在選單提示符處鍵入其編號。

載入韌體

雖然BSx342預裝了韌體並且開箱即用，但建議您為BSx342載入最新的韌體:

1. 要將希望將新韌體載入到的基站置於重置模式，請使用小對象（如牙籤或回形針）按下Reset按鈕（位於裝置背面的電源連線左側）三秒。

中間的LED開始閃爍黃色。

2. 要將韌體映像上傳到基站，您必須使用BSCU。

按兩下案頭上的BSCU圖示，或瀏覽Start按鈕選單，然後選擇Base Station Client Utility以啟動BSCU。

3. 載入實用程式後，從BSCU選單中選擇Base Station，然後按一下Load New Firmware Into Base Station。

系統將提示您查詢升級所需的韌體檔案。搜尋檔案並按一下Open按鈕。

4. 當檔案以重置模式上載到基站時，將顯示進度條。

當基站重新啟動時，進度條似乎停滯在大約95%。當基站備份時，從中進行傳輸的電腦重新建立其與基站的連線，條變為100%。

相關資訊

- Cisco Aironet 340系列技術說明

- 技術支援 - Cisco Systems