目錄

簡介

問題：不良電壓和低電壓錯誤

解決方案

簡介

本文闡述了如何解決低電壓報警和低電壓誤差的問題。

問題：不良電壓和低電壓錯誤

顯示零電壓的系統日誌

[drvctrl 39008 error] [6/0/13445 <hwctrl:0> hwctrl_msgs.c:501] [software internal system syslog] [DRIVER CONTROLLER] Low voltage error at card 5 with voltage (CPU0 VTT) current 0.000000 V low 0.839000 V high 1.277000 V.

在電壓部分顯示卡資訊***告「***壞（報警）」

[local]# show card info 5

Card 5:

Slot Type               : MMIO

Card Type               : Management & 20x10Gb I/O Card

Daughter Cards          : DC1 DC2

Operational State       : Standby

Redundant With          : 6

Framing Mode            : Unspecified

Last State Change       : Wednesday April 13 02:03:56 PDT 2016

Administrative State    : Enabled

Card Lock               : Locked

Reboot Pending          : No

Upgrade In Progress     : No

Card Usable             : Yes

Single Point of Failure : n/a

Temperature             : Normal

Voltages                : Bad  ***ALARM***

Card LEDs               : Run/Fail: Green | Active: Off   | Redundant: Green

Card LEDs               : Master:   Off

CPU 0                   : Diags/Kernel Running, Tasks Running

Error ID Log          : None

Boot Progress Log     : None

請驗證show card diag輸出是否顯示電壓正常。

[local]# show card diag 5

Card 5:

Counters:

Successful Warm Boots : 4

(last at Wednesday April 13 02:03:51 PDT 2016)

Successful Cold Boots : 22

(last at Wednesday March 16 02:23:29 PDT 2016)

Total Boot Attempts   : 38

In Service Date       : Sat Feb 09 19:53:01 2013 (Estimated)

Status:

IDEEPROM Magic Number : Good

Boot Mode             : Normal

Card Diagnostics      : Pass

Current Failure       : None

Last Failure          : None

Card Usable           : Yes

Last Reset Cause CPU 0: Hard Reset, ICH PLT Reset, ITP Reset

Current Environment:

Temp: DDR-C0D0        : 31.00 C (limit 95.00 C)

Voltage: 12V-A        : 12.035 V

Voltage: CPU0 VTT     : 1.106 V (min 0.839 V, max 1.277 V)

Voltage: 12V-B        : 11.973 V

Voltage: 12V-C        : 11.812 V

Voltage: 1.8V         : 1.772 V (min 1.700 V, max 1.900 V)

Voltage: 1.5V         : 1.483 V (min 1.430 V, max 1.580 V)

Voltage: CPU0 VCC     : 0.918 V (min 0.712 V, max 1.417 V)

Voltage: 1.2V         : 1.187 V (min 1.140 V, max 1.260 V)

Voltage: 3.3V         : 3.283 V (min 3.140 V, max 3.470 V)

Voltage: 5V           : 4.947 V (min 4.750 V, max 5.250 V)

Voltage: 2.5V         : 2.497 V (min 2.380 V, max 2.630 V)

Voltage: 1.53V DDR0   : 1.520 V (min 1.282 V, max 1.606 V)

Voltage: 7.5V         : 7.460 V (min 7.130 V, max 7.880 V)

Voltage: 1.1V IOH     : 1.096 V (min 1.045 V, max 1.155 V)

Voltage: 3.3V Stdby   : 3.302 V (min 2.970 V, max 3.630 V)

Voltage: 48V-A        : 51.925 V

Voltage: 48V-B        : 52.734 V

Current: 48V-A        : 5.44 A

Current: 48V-B        : 3.56 A

Airflow: Lower Left   : 361 FPM

Airflow: Lower Middle : 369 FPM

解決方案

這不是硬體問題，請不要使用RMA卡 — 警報和系統日誌錯誤具有誤導性。  請參閱CSCuz23239錯誤。未正確清除電壓錯誤導致的錯誤/警報。  我們看到在先前的卡重置或關閉導致瞬時或競爭狀態電壓讀取後，卡成功啟動的問題。

因應措施：重新拔插卡（在重新拔插之前將卡置於待機狀態，以避免交通影響）

Fix CSCuz23239包含在21.0及更新版本軟體中。