目錄

簡介

背景資訊

縮寫

MoP的工作流程

Ultra-M設定中的枝葉交換機

簡介

本文檔介紹在託管StarOS虛擬網路功能(VNF)的Ultra-M設定中更換故障枝葉交換機(Nexus 93180YC-EX)所需的步驟。

背景資訊

Ultra-M是經過預打包和驗證的虛擬化移動資料包核心解決方案，旨在簡化VNF的部署。Ultra-M設定中的伺服器連線到三種不同型別的交換機：

- Catalyst交換器

- 枝葉交換機

- 主幹交換機

Ultra-M設定的網路拓撲是：

UltraM網路拓撲

附註：網路拓撲只是一個表示形式，交換機之間的連線可能略有不同，具體取決於所部署的解決方案。

本文檔面向熟悉Cisco Ultra-M設定和Nexus交換機的思科人員。

縮寫

VNF

虛擬網路功能

API

應用程式程式設計介面

澳門幣

程式方法

DI

分散式例項

FTP

檔案傳輸通訊協定

SFTP

安全檔案傳輸通訊協定

BGP

邊界網關協定

BFD

雙向轉送檢測

MoP的工作流程

替換過程的高級工作流

Ultra-M設定中的枝葉交換機

在Ultra-M設定中，枝葉交換機處理以下網路：

- OpenStack網路 — 處理租戶、內部API、儲存網路、儲存管理網路

- StarOS VNF網路 — 處理DI網路和服務網路

- 上行鏈路網路 — 到主幹交換機的上行鏈路連線

Ultra-M設定中的每個機架都有一對枝葉交換機。枝葉交換機處理的網路可能具有跨 機架的枝葉交換機。因此，更換枝葉交換機不會影響網路。

必要條件:

1.進行交換器替換之前，請先使用ftp/sftp從枝葉交換器備份組態檔。

POD1-leaf1# copy running-config sftp:

Enter destination filename: [POD1-leaf1-running-config] backup-leaf-1-cfg

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 10.10.10.10

Enter username: admin

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Connected to 10.10.10.10

sftp> put /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg backup-leaf-1-cfg

Uploading /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg to /backup-leaf-1-cfg

/var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 33.2KB/s 00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

POD1-leaf1#

2.檢查交換器中執行的目前軟體版本，並記下它。

POD1-leaf1# show version

<snip>

Software

BIOS: version 07.59

NXOS: version 7.0(3)I7(3)

BIOS compile time: 08/26/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.3.bin

NXOS compile time: 2/12/2018 13:00:00 [02/12/2018 19:13:48]

3.檢查當前的許可證權利。

POD1-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

4.記下連線到交換機的物理電纜和埠狀態。

POD1-leaf1# show int status

5.檢查埠通道、BGP對等體和BFD鄰居的當前狀態。

POD1-leaf1# show port-channel summary

POD1-leaf1# show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all

交換器更換程式：

1.將新交換機安裝到機架中，並將電纜連線到交換機，如前所述。您可以找到交換器安裝的步驟： Cisco Nexus 93180YC-EX NX-OS模式硬體安裝指南

2.執行初始IP配置，以啟用通過管理IP地址對交換機的訪問，以進行進一步配置。有關執行初始IP設定的步驟，請參閱將交換機連線到網路。

3.檢查Nexus交換機的軟體版本，並升級/降級到以前的軟體版本： Cisco Nexus 9000系列NX-OS軟體升級和降級指南

4.檢查新Nexus交換機的許可證級別，確認它符合舊許可證設定。

POD1-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

5.將配置備份轉移到新交換機。

server-backup$ sftp admin@10.10.10.10

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> ls

20170607_193430_poap_15489_1.log 20170607_193430_poap_15489_2.log 20170607_193430_poap_15489_init.log backup-leaf-1-cfg

sftp> put backup-leaf-1-cfg

Uploading backup-spine-cfg-2 to /backup-leaf-1-cfg

backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 23.5KB/s 00:01

sftp> bye

POD1-leaf1# copy bootflash:///backup-leaf-1-cfg startup-config

Copy progress 100% 33KB

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

6.在載入備份組態後，重新載入交換器。

POD1-leaf1# reload

7.檢驗埠狀態、埠通道、BGP對等體和BFD鄰居。

POD1-leaf1# show int status

POD1-leaf1# show port-channel summary

POD1-leaf1# show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all