目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

瞭解定位裝置上的LED

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何解釋Cisco 2700定位裝置上的LED並檢視導致LED更改顏色的事件。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 瞭解如何配置基本思科統一無線網路

- 輕量型存取點通訊協定(LWAPP)基礎知識

- 對Cisco 2700無線定位裝置有基礎認識

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 執行韌體5.2的Cisco 2700系列定位裝置

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

瞭解定位裝置上的LED

找到Cisco Location Appliance前面板上的LED。

專案編號

說明

1

電源開關

2

保留

3

硬碟指示燈

4

系統LED

5

USB埠

6

DVD托盤

在正常操作條件下，定位裝置上的LED狀態呈穩定藍色。發生狀態變更事件時，LED會閃爍琥珀色燈。按機箱正面的按鈕使LED變為藍色，這樣更容易在完整的伺服器機架中找到受影響的伺服器的身份。更改後的狀態保持不變；只有狀態指示器會更改。

顏色

系統狀態

純藍色

正常運行狀態

琥珀色閃爍

發生狀態改變事件時，系統LED會閃爍琥珀色燈。

閃爍藍色

當發生狀態改變事件且使用者按(I)按鈕時，系統LED會在前面板和後面板上閃爍藍色。藍色指示燈閃爍的目的是使受影響的伺服器更易於找到。

附註：  裝置正面的(I)按鈕用於顯示或開啟硬體的「Identify（識別）」功能。按(I)按鈕開啟「識別」功能，這將導致裝置正面的I LED和裝置背面的I LED閃爍。再次按(I)按鈕關閉「Identify（識別）」功能。

狀態變更事件的清單如下：

- 開啟蓋子開啟裝置電源

- 電壓波動

- 電源關閉不當（關閉時沒有軟體關機說明，或者只是拔掉軟體）

- 風扇速度不正確

- 超出溫度或電源容差

請注意，這些狀態變更事件大多數都是次要的，但它們會觸發System（系統）LED閃爍琥珀色燈。要檢視發生了什麼狀態變更事件，請重新啟動裝置，進入BIOS並檢查日誌。在日誌選單中，有一個清除事件的選項，該選項將System（系統）LED變為常亮藍色。

若要清除位置裝置上的事件，請完成以下步驟：

1. 將顯示器連線到Location Appliance背面的VGA埠，USB鍵盤連線到正面的USB埠。

2. 按幾次Enter鍵。Location Appliance返回登入提示。

3. 登入後，使用以下命令重新啟動裝置：

/sbin/shutdown -r now

4. 當裝置重新啟動時，BIOS閃屏顯示與任何PC上相同；按F2進入設定程式。

5. 將選單導航到Advanced > Event Log Config。選項包括檢視事件日誌和清除所有事件日誌。

6. 檢視並清除日誌後，導航到退出>儲存更改並退出。裝置重新啟動，LED狀態恢復正常。

註：要從CLI關閉裝置，請使用以下命令：

/sbin/shutdown now

相關資訊

- Cisco 2700系列Wireless Location Appliance部署指南

- 思科定位裝置配置指南5.2版

- 技術支援與文件 - Cisco Systems