Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

PCR-Wert festlegen

Konfiguration

Überprüfung

Cisco IOS Software-Versionen

Cisco IOS Software-Versionen 12.0(6) und höher

Versionen vor der Version 12.0(6) der Cisco IOS-Software

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie die Router der Cisco Serien 3810 und 2600 für ATM Traffic Shaping mithilfe der Software-Segmentierung und -Reassemblierung (SAR) konfigurieren.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Hintergrundinformationen

Wenn Sie die Cisco Router 3810 und 2600 für ATM Traffic Shaping mit Software SAR konfigurieren, sollten Sie sich einer wichtigen Einschränkung bewusst sein. Der PCR-Wert (VBR-NRT) ist immer die Leitungsrate über einer ganzen Zahl. Die Leitungsgeschwindigkeit entspricht 1920 für E1 oder 1536 für T1. Wenn Sie dies anders konfigurieren, setzt die Cisco IOS® Software die PCR auf einen akzeptablen Wert.

Hinweis: Keine Formel schränkt die nachhaltige Zellenrate (SCR) und die maximale Burst-Größe (MBS) ein.

PCR-Wert festlegen

Den ATM-PCR gemäß folgender Formel einstellen:

PCR = Line Rate / n

Mit anderen Worten, die PCR ist gleich der durch n dividierte Leitungsgeschwindigkeit, wobei

- n entspricht einer beliebigen Ganzzahl, z. B. 1, 2, 3, 4, 5 usw.

- Die Leitungsgeschwindigkeit ist 1920 für E1 oder 1536 für T1.

Mögliche PCR-Werte für T1 sind beispielsweise 1536, 768 oder 512.

Konfiguration

interface ATM0.1 point-to-point

description LAB ROUTER

bandwidth 256

ip address 11.39.18.249 255.255.255.252

pvc 73/33

vbr-nrt 512 512

oam-pvc manage

protocol ip inarp

Überprüfung

Router# show atm pvc 73/33

ATM0.1: VCD: 1, VPI: 73, VCI: 33

VBR-NRT, PeakRate: 512, Average Rate: 512, Burst Cells: 0

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0x20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s), OAM retry frequency:

1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Received

OAM VC state: Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minute(s)

InPkts: 608789, OutPkts: 612122, InBytes: 31658148, OutBytes: 31751480

InPRoc: 20, OutPRoc: 27

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0, LengthViolation: 0, CPIErrors: 0

OAM cells received: 608769

F5 InEndloop: 608769, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 956860

F5 OutEndloop: 956860, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Compress: Disabled

Status: UP

Cisco IOS Software-Versionen

Die Probleme, die diese Einschränkung verursacht, hängen von der Version der Cisco IOS-Software ab, die Sie ausführen.

Dieser Fehler hat die Cisco Bug-ID CSCdm50432 (nur registrierte Kunden).

Cisco IOS Software-Versionen 12.0(6) und höher

Wenn Sie die Richtlinien im Abschnitt Festlegen des PCR-Werts nicht befolgen und Cisco IOS Software Release 12.0(6) oder höher ausführen, wählt der Controller den nächsten verfügbaren niedrigeren Wert aus.

Wenn Sie beispielsweise die PCR für T1 als 900 konfiguriert haben, legt der Controller die funktionierende PCR auf 768 fest.

Versionen vor der Version 12.0(6) der Cisco IOS-Software

Wenn Sie eine Version vor Version 12.0(6) der Cisco IOS-Software ausführen und die Richtlinien im Abschnitt PCR-Wert festlegen nicht befolgen, wählt der Controller den nächsten verfügbaren höheren Wert aus.

Diese Aktion kann die Datenverkehrsüberwachung an den mittleren ATM-Switches überschreiben.

Zugehörige Informationen

- Überblick über die Cisco Serie MC3810

- Cisco MC3810 Access Concentrators

- ATM Software Segmentation and Reassembly (SAR)

- Technischer ATM-Support

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems