Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Premesse

Configurazione

Due servizi di linea in leasing da 64.000 rpm (NOVACOM permanente)

Un canale in leasing da 64.000 più un canale commutato da 64.000 rpm (NOVACOM SEMI-permanente)

Due canali a 64.000 canali (NOVACOM CONMUTADO)

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento fornisce una configurazione di esempio per il servizio NOVACOM, un servizio di linea affittata ISDN di Telefonica in Spagna.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Premesse

Il servizio NOVACOM offre tre opzioni:

- Un tipico servizio di linee affittate ISDN con due linee 64k. Questa opzione è chiamata NOVACOM permanente ma potrebbe non essere più offerta dal fornitore. Questa opzione è supportata da Cisco.

- Un servizio di linea affittata ISDN meno tipico con una linea affittata da 64.000 rpm e un canale commutato da 64.000 rpm. Questo processo è noto come NOVACOM SEMI-PERMANENTE. Questa opzione non è supportata sulla stessa interfaccia.

- Linea ISDN normale con due canali 64k commutati. Questo processo è noto come NOVACOM CONMUTADO. Questa opzione è supportata.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Due servizi di linea in leasing da 64.000 rpm (NOVACOM permanente)

Le due linee affittate da 64k sono supportate in quanto funzionano come i normali servizi di linee affittate ISDN. Tuttavia, i canali ISDN B possono essere attraversati tra le due estremità. Ciò significa che il collegamento da BRI 0:1 su un lato può terminare su BRI 0:2 sull'altro lato. Questo è importante perché per le linee affittate (collegamenti point-to-point) gli indirizzi IP sui due lati devono trovarsi nella stessa subnet. Per verificarlo, attivare il comando debug ip icmp, eseguire il ping di ciascun indirizzo IP del canale B remoto e verificare che i ping siano restituiti correttamente.

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazioni

Nome dispositivo 1

isdn leased-line BRI0

!

interface BRI0

ip address 192.168.97.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

no cdp enable

!

interface BRI0:1

ip address 192.168.97.1 255.255.255.0

!--- IP address of the corresponding B channel on the !--- remote router is in the same subnet.

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

no cdp enable

!

interface BRI0:2

ip address 192.168.97.2 255.255.255.0

!--- IP address of the corresponding B channel on the !--- remote router is in the same subnet.

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

no cdp enable

!

Un canale in leasing da 64.000 più un canale commutato da 64.000 rpm (NOVACOM SEMI-permanente)

La seconda opzione di Telefonica, una linea in leasing da 64.000 rpm più un canale a commutazione da 64.000 rpm, non è attualmente supportata sulla stessa interfaccia. Tuttavia, funzionerà con interfacce separate. È necessario configurare un'interfaccia per la linea in leasing e l'altra per il canale commutato. Entrambi saranno collegati allo stesso NT1 tramite un bus passivo.

Due canali a 64.000 canali (NOVACOM CONMUTADO)

Questa opzione è la stessa della maggior parte delle connessioni ISDN BRI. Per un esempio, consultare il documento sulla configurazione del DDR ISDN con i profili dialer.

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Configurazione del servizio ISDN Basic Rate

- Configurazione di ISDN

- ISDN a 128 kbps in leasing

- Pagine di supporto per la tecnologia di composizione

- Supporto tecnico – Cisco Systems